目标

动态主机配置协议(DHCP)是一种网络协议，它使服务器能够在计算机连接到网络时自动为计算机分配IP地址。DHCP用于防止共享同一IP地址的多个客户端导致的地址冲突错误。静态DHCP是一种功能，用于使DHCP服务器始终将相同的静态IP分配给唯一MAC地址。

本文介绍如何在RV215W上配置静态DHCP。

适用设备

· RV215W

软件版本

•1.1.0.5

静态DHCP配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Networking > LAN > Static DHCP。“静态DHCP”页面打开：

步骤2.从VLAN下拉列表中选择与客户端关联的VLAN。

步骤3.单击Add Row ，添加新的静态DHCP客户端。

步骤4.在Description字段中输入客户端的说明。

步骤5.在IP Address字段中输入将分配给已定义MAC地址的IP地址。

步骤6.在MAC Address字段中输入要接收静态IP地址的客户端的MAC地址。

步骤7.单击“保存”。

DHCP租用客户端

“DHCP租用客户端”页用于查看DHCP服务器租用的IP地址。它还可用于为表中的已连接客户端分配静态IP。要分配的静态IP将是客户端的当前IP。每个已配置的VLAN都有一个单独的租用客户端表。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Networking > LAN > DHCP Leased Client。“DHCP租用客户端”页面打开：

步骤2.选中Add to Static DHCP of the client you want to give a static IP address。

步骤3.单击“保存”。在“静态DHCP”页面上为指定的客户端分配静态IP地址。