目标

日志是网络事件的记录。它们是用于了解网络工作原理的重要工具。日志对网络管理和调试也很有用。RV215W可以记录日志本身、将日志发送到远程服务器或将日志发送到电子邮件地址。

本文介绍如何配置和查看RV215W。

适用设备

· RV215W

软件版本

•1.1.0.5

日志配置

日志设置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Logging > Log Settings。“日志设置”页打开：

步骤2.在Log Mode字段中选中Enable以启用Log。

步骤3.选中与要接收的日志类型对应的复选框。日志根据严重性排序。选中复选框后，还会检查所有严重性较高的日志。以下日志严重性级别从最高到最低列出。

·紧急 — 系统不可用。

·警报 — 需要采取操作。

·关键 — 系统处于关键状态。

·错误 — 系统处于错误状态。

·警告 — 发生系统警告。

·通知 — 系统通知已发生。

·信息 — 设备信息。

·调试 — 提供有关事件的详细信息。

步骤4.单击“添加行”添加远程日志服务器。

步骤5.在Remote Log Server字段中输入要收集日志数据的远程服务器的IP地址。

步骤6.选中与希望远程服务器接收的所需日志类型对应的复选框。日志根据严重性排序。选中复选框后，还会检查所有严重性较高的日志。

步骤7.选中Enable以启用远程日志服务器。

步骤8.单击“保存”。

电子邮件日志设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Logging > Email Settings。“电子邮件设置”(Email Settings)页面打开：

步骤2.在Email Logs字段中选中Enable以配置和启用电子邮件日志。

注意：将发送到邮件的日志的最低严重性显示在Minimum Email Log Severity字段中。单击Configure Severity以配置发送的日志类型。

步骤3.在“电子邮件服务器地址”字段中输入与电子邮件地址关联的简单邮件传输协议(SMTP)服务器的地址。

步骤4.在Email Server Port字段中输入与SMTP服务器一起使用的端口。

步骤5.在Return E-mail Address字段中输入电子邮件地址。如果发送到电子邮件地址不可用，则使用返回的电子邮件地址。

步骤6.在Send E-mail Address字段中(1)为RV215W输入要向其发送日志的电子邮件地址。

注意：RV215W可以向另外两封电子邮件发送日志。在“发送到电子邮件地址(2)”和“发送到电子邮件地址(3)”字段中输入这些电子邮件。

步骤7.在Email Encryption(SSL)字段中选中Enable以加密邮件。安全套接字层(SSL)是一种加密协议，通过加密数据来提供通信安全。

步骤8.从Authentication with SMTP Server下拉列表中，选择SMTP服务器所需的身份验证方法类型。

步骤9.如果SMTP服务器需要身份验证，请在Email Authentication Username字段中输入邮件用户名。

步骤10.如果SMTP服务器需要身份验证，请在Email Authentication Password字段中输入邮件密码。

第11步。（可选）单击Test以测试已配置的电子邮件身份验证。

步骤12.从Unit下拉列表中，选择与发送日志所需时间对应的选项。

·从不 — 日志从不发送。

·每小时 — 日志每小时发送一次。

·每日 — 日志每天发送。从时间下拉列表中，选择要发送日志的时间。

·每周 — 日志每周发送一次。从Day and Time下拉列表中，选择要发送的日志的日期和时间。

步骤13.单击“保存”。

查看日志

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status > View Logs。“查看日志”页打开：

以下显示有关系统日志表的信息。

·日志索引 — 日志的索引号。

·日志时间 — 记录日志的时间。

·日志严重性 — 日志的类型

·说明 — 日志的简要说明。

步骤2.选中与要在过滤器中过滤的日志类型对应的框：日志严重性匹配项字段。日志根据严重性排序。选中复选框后，还会检查所有严重性较高的日志。以下日志严重性级别从最高到最低列出。

·紧急 — 系统不可用。

·警报 — 需要采取操作。

·关键 — 系统处于关键状态。

·错误 — 系统处于错误状态。

·警告 — 发生系统警告。

·通知 — 系统通知已发生。

·信息 — 设备信息。

·调试 — 提供有关事件的详细信息。

“查看日志”页面提供以下选项。

·刷新率 — 从刷新率下拉列表中，选择要刷新的日志表的间隔。

·刷新日志 — 单击刷新日志以刷新日志表。

·清除日志 — 单击清除日志以清除日志表。

·保存日志 — 单击保存日志以打开或保存日志。