目标

服务质量(QoS)是一组用于有效管理网络流量的功能。优先级队列是一种QoS技术，根据数据包的优先级将数据包放入队列。RV215W支持设备上每个物理端口的四个队列。队列4的优先级最高，队列1的优先级最低。路由器将先发送来自较高优先级队列的所有流量，然后再发送来自下一个较低优先级队列的流量。数据包可以根据静态默认队列、CoS值或DSCP值转发到队列。服务类别(CoS)和差分服务代码点(DSCP)是用于分类帧或数据包的QoS工具。CoS是帧的以太网报头中的3位字段。此CoS值根据CoS设置页确定流量将转发到哪个队列。DSCP是用于对数据包进行分类的数据包的IP报头中的6位字段。DSCP值根据DSCP Settings页确定数据包将转发到哪个队列。

本文介绍如何在RV215W上配置QoS队列设置。

适用设备

· RV215W

软件版本

•1.1.0.5

QoS队列配置

基于端口的设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择QoS > QoS基于端口的设置。“QoS基于端口的设置”(QoS Port-Based Settings)页面随即打开：

步骤2.从Trust Mode下拉列表中为每个LAN端口选择信任模式。信任模式确定网络流量如何发送到队列。

·端口 — 网络流量将转发到在Default Traffic Forwarding Queue for Untrusted Devices字段中选择的静态队列。

· CoS — 根据在CoS设置页面上配置的服务类别(CoS)值，在LAN中排定网络流量的优先级。

· DSCP — 根据在DSCP设置页面上配置的差分服务代码点(DSCP)队列映射，在LAN中对网络流量进行优先排序。

步骤3.如果信任模式为端口信任模式，请在Default Traffic Forwarding Queue for Untrusted Devices下拉列表中为LAN端口的出站流量选择队列。队列1是最低优先级，队列4是最高优先级。

步骤4.单击“保存”。

CoS设置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择QoS > CoS Settings。“CoS设置”页面打开：

以下字段显示有关CoS配置的信息。

· CoS优先级 — 由QoS分配给帧的CoS值。这些值基于流量的性质。CoS 7是最高优先级，而CoS 0是最低优先级。

- 7 — 网络控制

- 6 — 网际网络控制

- 5 — 语音

- 4 — 视频

- 3 — 关键应用

- 2 — 尽力而为

- 1 — 尽力而为

- 0 — 背景

步骤2.在Select the Interface to Config字段中，点击与要为配置CoS值的所需接口对应的单选按钮。此选项基于为RV215W提供Internet的接口。

·以太网 — 以太网连接为RV215W的WAN端口提供Internet。

· 3G - 3G调制解调器为RV215W的USB端口提供互联网。

步骤3.从Traffic Forwarding Queue下拉列表中，为每个CoS优先级选择转发队列。

步骤4.单击“保存”。

DSCP设置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择QoS > DSCP Settings。“DSCP设置”页打开：

步骤2.在Select the Interface to Config字段中，点击与要为配置DSCP值的所需接口对应的单选按钮。此选项基于为RV215W提供Internet的接口。

·以太网 — 以太网连接为RV215W的WAN端口提供Internet。

· 3G - 3G调制解调器为RV215W的USB端口提供互联网。

步骤3.点击与所需显示选项对应的单选按钮。

·折叠以仅查看RFC值 — 显示在请求注释(RFC)文档中定义的DSCP值。

·展开以查看所有DSCP值 — 显示所有DSCP值。

步骤4.从Queue下拉列表中选择每个DSCP值的优先级队列。

步骤5.单击Save。