目标

端口范围转发用于将请求的公共服务转发到网络上提供的其他设备。它类似于移动设备中的呼叫转移选项。端口的总范围将按分配转发到其他设备。当来自Internet的用户向网络发出某些请求时，路由器可以将请求转发到配备用于处理请求的计算机。本文的目的是帮助用户在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置端口范围转发。

适用设备

• RV016

• RV042

· RV042G

• RV082

软件版本

•v4.2.1.02

端口转发配置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Setup > Forwarding。Forwarding页面打开：

第二步：在Port Range Forwarding区域中，从Service下拉列表中选择适当的服务。

注意：如果所需的服务可用，请跳至步骤12。

第三步：如果相应的服务不可用，请点击服务管理。这将打开一个新窗口。在此窗口中，可以向列表中添加新服务，或从列表中删除服务，或更改可用服务的配置。

第四步：在Service Name字段中输入服务名称。

第五步：从Protocol下拉列表中选择适当的协议类型。

· TCP（传输控制协议） — 需要确保传输的应用程序使用的传输层协议。

· UDP（用户数据报协议） — 使用数据报套接字建立主机到主机的通信。不能保证送达。

· IPv6（Internet协议第6版） — 在数据包中的主机之间引导Internet流量，这些数据包通过路由地址指定的网络进行路由。

第六步：在Port Range字段中输入端口范围。范围取决于在上一步骤中选择的协议。

步骤 7.单击Add to list。这会将服务添加到Service下拉列表。

步骤8.（可选）如果要从服务列表中删除服务，请从服务列表中选择服务，然后单击Delete。

步骤9.（可选）如果要更新服务条目，请从服务列表中选择所需的服务，然后单击Update。

第10步。（可选）要将其他新服务添加到列表中，请点击Add New。如果要添加新服务，请按照步骤6至9操作。

步骤 11Click OK.这将关闭窗口并将用户返回到Forwarding页面。

步骤 12在IP Address字段中，输入LAN IP地址。端口将端口范围转发给在此字段中输入IP地址的另一设备。

注：输入的IP地址应该在LAN范围或多子网IP范围内，否则将显示以下错误消息窗口：

步骤 13选中Enable以启用端口范围转发到IP地址。

步骤 14点击Add to list以根据需要转发任意数量的服务。列表使用新添加的端口范围转发范围进行更新。

步骤15.（可选）如果要从服务列表中删除端口范围条目，请从端口范围转发列表中选择该条目，然后单击Delete。

步骤16.（可选）如果要更新端口范围条目，请从端口范围转发列表中选择该条目，然后单击Update。

步骤17.（可选）要将另一个新范围添加到列表中，请点击Add New。如果要添加新服务，请按照步骤2至步骤14操作。

步骤 18.点击页面末尾的Save以保存转发页面上所做的所有更改。