目标

本文档旨在帮助使用quick VPN软件连接到RV042。

适用设备

· RV042

使用Quick VPN软件连接到路由器

1.确定计算机使用的网络连接。如果客户端计算机位于路由器之后，请确保端口443和60443未被阻塞，因为它是设备使用的端口。

2.确保在Quick VPN软件上正确配置了用户名和密码。检验服务器IP地址。建议使用路由器的静态Internet IP地址，这样，在ISP的DHCP租用时间到期后，路由器的IP地址不会发生变化。

3.要检查路由器的Internet IP地址，请使用本地连接到路由器的计算机，并在Web浏览器上打开http://192.168.1.1。默认情况下，设备的用户名和密码均为admin，均为小写。IP地址显示在System Summary选项卡上。

4.验证RV042的VPN选项卡上是否配置了客户端计算机使用的用户名和密码。您可以尝试删除当前的VPN客户端用户，然后添加一个新用户。确保记住密码。

5.确保RV042不在另一台路由器的后面，因为如果设备位于另一个NAT防火墙后面，软件将无法工作。此外，请仔细检查以确定计算机上是否有任何第三方防火墙软件。如果已启用，请尝试禁用它们。

启用路由器上的 MTU

1.确定网站的正确MTU大小。

2.访问路由器的基于Web的设置页

3.出现基于Web的设置页时，单击Firewall。

4.在MTU字段中，选择手动。在bytes字段中输入互联网连接的MTU值。

注意：以下建议的MTU大小大多数时间适用于DSL和电缆连接：

MTU电缆连接：1500

PPPoE DSL连接：1492

5.单击Save Settings