目标

安全超文本传输协议(HTTPS)是超文本传输协议(HTTP)与SSL/TLS协议的组合，用于提供加密通信或安全通信。

本文档说明如何阻止用户访问所需的https网站或URL。这将有助于用户出于安全原因和其他原因（如家长控制）阻止不需要的或已知的恶意站点。

适用设备

• RV016

• RV042

· RV042G

• RV082

软件版本

•4.2.2.08

阻止HTTPS访问

您需要找到要阻止的特定网站的IP地址。为此，请遵循以下步骤1和2。

步骤1:在PC上，通过开始>运行打开命令提示符。然后，在“打开”字段中键入cmd。(在Windows 8中，只需在开始屏幕中键入cmd。)

第二步：在Command Prompt（命令提示符）窗口中，输入nslookup <space> URL。该URL是要阻止的网站。例如，如果您想要阻止网站“www.example.com”，可以输入：

nslookup www.example.com。

将显示以下字段：

·服务器 — 显示向路由器提供信息的DNS服务器的名称。

· Address — 显示向路由器提供信息的DNS服务器的IP地址。

·名称 — 显示托管您在步骤2中输入的网站的服务器的名称。

·地址 — 显示托管您在第2步中输入的网站的服务器的IP地址。

·别名 — 显示托管您在步骤2中输入的网站的服务器的完全限定域名(FQDN)。

网站的服务器地址就是我们需要的。

第三步：登录路由器配置实用程序以选择Firewall > Access Rules。Access Rule页面打开：

第四步：单击Add添加新规则。系统将显示Access Rules窗口：

第五步：从Action下拉列表中选择Deny以阻止所需的网站。

第六步：从Service下拉列表中选择HTTPS [TCP/443~443] ，因为我们要阻止HTTPS URL。

步骤 7.从Log下拉列表中选择日志管理所需的选项。

·记录与此规则匹配的数据包 — 将记录被阻止的数据包。

·不记录 — 不记录任何数据包。

步骤 8从Source Interface下拉列表中选择LAN，因为我们必须阻止来自路由器LAN接口的URL请求。

步骤 9从Source IP下拉列表中选择所需的选项。然后输入不允许访问该网站的计算机的IP地址：

· Single — 规则阻止来自LAN接口中单个IP地址的数据包。

·范围 — 规则会阻止LAN接口中来自IP地址范围（仅限IPv4）的数据包。在第一个字段中输入范围的第一个IP地址，然后在第二个字段中输入最终的IP地址。

· ANY — 规则适用于LAN接口中的所有IP地址。

步骤 10从Destination IP下拉列表中选择所需的选项。然后输入要阻止的URL的IP地址。请参阅步骤1和步骤2以帮助您找到此信息。

· Single — 规则阻止来自LAN接口中单个IP地址的数据包。

·范围 — 规则会阻止LAN接口中来自IP地址范围（仅限IPv4）的数据包。在第一个字段中输入范围的第一个IP地址，然后在第二个字段中输入最终的IP地址。 通常，不会使用此选项，因为它有时会不准确，而且会阻止其他网站。

步骤 11在Scheduling部分中选择所需的计划选项。

·始终 — 此规则始终阻止网站。

·间隔 — 此规则仅在特定的时间或星期几阻止网站。

步骤 12如果您在第11步选择Interval，请在From和To字段中输入所需的开始和结束时间。

步骤 13如果您在第11步选择Interval，请选中您想要阻止网站的所需日期或选中Everyday复选框以每天阻止网站。

步骤 14点击 Save（保存），以保存设置。指定的网站将被阻止。

重做步骤1到步骤15以阻止更多URL。