目标

非军事区(DMZ)是组织的内部网络的一部分，可用于不受信任的网络，例如Internet。DMZ有助于提高组织内部网络的安全性。并非所有内部资源都可从Internet访问，而是只有某些主机（如Web服务器）可用。

当访问控制列表(ACL)绑定到接口时，访问控制元素(ACE)规则应用于到达该接口的数据包。与ACL中的任何ACE都不匹配的数据包与默认规则匹配，默认规则的操作是丢弃不匹配的数据包。本文介绍如何配置DMZ端口并允许流量从DMZ传输到特定目标IP地址。

适用设备

• RV016

• RV042

· RV042G

• RV082

软件版本

•v4.2.2.08

带子网的DMZ配置

步骤1:登录到Router Configuration Utility页面，然后选择Setup > Network。网络页面打开：

第二步：要在IPv4或IPv6地址上配置DMZ，请点击LAN Setting（LAN设置）字段中的相应选项卡。

注意：如果要配置IPv6,必须启用IP模式区域中的双堆栈IP。

第三步：向下滚动到DMZ Setting字段，然后点击Enable DMZ单选按钮以启用DMZ。

第四步：单击DMZ配置图标配置子网。可以通过以下方式为IPv4和IPv6进行配置：

IPv4配置

第五步：单击Subnet单选按钮，将DMZ配置到除WAN子网之外的其他子网。对于子网IP，应配置以下内容

·指定DMZ IP地址(Specify DMZ IP Address) — 在指定DMZ IP地址字段中输入DMZ IP地址。

·子网掩码 — 在Subnet Mask（子网掩码）字段中输入子网掩码。

警告：DMZ中具有IP地址的主机不如内部LAN中的主机安全。

第六步：单击Range将DMZ配置为与WAN位于同一子网中。IP地址范围将在DMZ端口的IP范围字段中输入。

IPv6配置

注意：对于IPv6配置，以下选项可用：

步骤 7.指定DMZ IPv6地址(Specify DMZ IPv6 Address) — 输入IPv6地址。

步骤 8Prefix Length — 输入上述DMZ IP地址域的前缀长度。

步骤 9单击Save保存配置。

访问规则配置

完成此配置是为了定义在多个子网掩码上配置的IP的访问列表。

步骤1:登录到Router Configuration Utility页面，然后选择Firewall > Access Rules。将打开访问规则页面：

注意：无法编辑默认访问规则。

第二步：单击Add按钮以添加新的访问规则。Access Rules页面将更改，以显示“服务”和“调度”区域。

注意：通过选择Access Rules页面上的相应选项卡，可以对IPv4和IPv6执行此配置。以下步骤中介绍了特定于IPv4和IPv6的配置步骤。

第三步：从Action下拉列表中选择Allow以允许该服务。

第四步：从Service下拉列表中选择All Traffic [TCP&UDP/1~65535] 以启用DMZ的所有服务。

第五步：从Log下拉列表中选择Log packets that match this rule，以仅选择与访问规则匹配的日志。

第六步：从作为访问规则源的Source Interface下拉列表中选择DMZ。

步骤 7.从Source IP下拉列表中选择Any。

步骤 8从Destination IP下拉列表中选择以下任何可用选项。

· Single — 选择Single可将此规则应用于单个IP地址。

· Range — 选择范围，将此规则应用于某个IP地址范围。输入范围的第一个和最后一个IP地址。此选项仅在IPv4中可用。

·子网 — 选择子网以将此规则应用于子网。输入IP地址和CIDR表示编号，用于分配IP地址和路由子网的Internet协议数据包。此选项仅在IPv6中可用。

· Any — 选择Any将规则应用于任何IP地址。

Timesaver：如果要配置IPv6访问规则，请跳至步骤10。

步骤 9从时间(Time)下拉列表中选择要定义规则何时处于活动状态的方法。它们是：

·始终 — 如果从“时间”下拉列表中选择“始终”，访问规则将始终应用于流量。

· Interval — 如果从Time下拉列表中选择Interval，则可以选择访问规则处于活动状态的特定时间间隔。指定时间间隔后，从Effective on复选框中选择希望访问规则处于活动状态的天数。

步骤 10单击Save保存设置。

步骤 11单击Edit图标编辑创建的访问规则。

步骤 12点击Delete图标以删除创建的访问规则。