目标

如果计算机的Internet服务提供商(ISP)不路由IPv6 DNS查询，则使用Mac OS连接到RV0xx VPN路由器的计算机可能会遇到严重减速和DNS解析问题。解决方案是在Mac OS本身上禁用IPv6，因为Safari和Apple应用程序没有单独的进程来禁用IPv6。

本文解释如何在连接到RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的Mac上禁用IPv6。

适用设备

• RV016

• RV042

· RV042G

• RV082

软件版本

•v4.2.1.02

在Mac上禁用IPv6

使用Mac图形用户界面(GUI)

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Setup > Network。网络页面打开：

第二步：单击IPv4 Only单选按钮以禁用路由器上的IPv6。

第三步：点击页面底部的Save以保存更改。

第四步：在Mac上，从桌面右上角的菜单栏中选择Network Icon > Open Network Preferences 。网络页面打开：

第五步：在Ethernet页面上，单击Advanced。

第六步：从Configure IPv6（配置IPv6）下拉列表中选择Off。

步骤 7.单击OK保存设置。

使用命令终端

有时，由于安全设置，Mac OS可能不允许用户更改IPv6设置。Off选项在Configure IPv6（配置IPv6）下拉列表中选择不可用。对于此类情况，请遵循以下步骤：

步骤1:在Mac桌面上，从坞站中选择Applications > Utilities > Terminal。

第二步：在终端中，输入networksetup -listallnetworkservices。

第三步：Press Enter.将显示所有网络服务。

第四步：输入networksetup -setv6off Ethernet。

第五步：按Enter禁用IPv6。