目标

点对点隧道协议(PPTP)是实现VPN的一种方法。 PPTP在点对点协议(PPP)数据包上使用传输控制协议(TCP)和通用路由封装(GRE)上的控制信道。路由和远程访问服务(RRAS)是一种服务器软件，使服务器能够充当网络路由器。当PPTP转发到RRAS时，它允许RRAS服务器能够控制转发PPTP的网络。

本文档的目标是解释如何将点对点隧道协议(PPTP)转发到路由和远程访问服务(RRAS)。

适用设备

• RV016

• RV042

· RV042G

• RV082

将PPTP转发到RRAS

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Setup > Forwarding。Forwarding页面的视图如下所示。

第二步：从服务(Service)下拉列表中，为点对点隧道协议(Point-to-Point Tunneling Protocol)选择PPTP 。

第三步：在IP Address字段中，输入托管VPN服务的服务器的IP地址。IP地址需要来自同一子网（您可以使用子网计算器进行验证）。

第四步：选中Enable复选框以在VPN路由器上启用端口范围转发。

第五步：单击Add to List。

第六步：Click Save.

带宽配置

带宽管理可以衡量和控制网络链路上的通信。 带宽管理的测量单位是每秒位数(bps)或每秒字节数(Bps)。带宽配置设置允许上行和下行流量，以及不同流量类型的服务质量(QoS)设置。

步骤1:在网络配置实用程序中，选择System Management > Bandwidth Management。将打开Bandwidth Management页面：

第二步：对于Type，点击Rate Control单选按钮。

第三步：在要应用配置的接口字段中选中WAN Interface复选框

第四步：从Service下拉列表中选择GRE。GRE是在虚拟点对点链路内使用的封装协议，需要将PPTP转发到RRAS。

第五步：在IP字段中，输入服务器将使用的适用IP地址范围。

第六步：从Direction下拉列表中选择Downstream。

步骤 7.在分钟。Rate字段中，输入带宽的最小速率（单位：千比特/秒）。

步骤 8在Max。Rate字段中，输入带宽的最大速率（单位：千比特/秒）。

步骤 9选中Enable以启用创建的带宽管理调整。

步骤 10单击Add to list。

步骤 11Click Save.