目标

端口触发功能通过关闭未使用的端口来提供更安全的环境，还可用于可请求按需打开端口的特殊应用。端口触发允许启用NAT的路由器后的计算机访问特殊服务器或使用Internet上的特殊应用程序。

本文档旨在指导用户在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上设置端口触发。

适用设备

• RV016

• RV042

· RV042G

• RV082

软件版本

•v4.2.1.02

端口触发

步骤1:登录路由器配置实用程序并选择Setup > Forwarding。Forwarding页面打开：

第二步：在Application Name字段中输入应用名称。

第三步：在Trigger Port Range字段中输入将触发端口的端口范围。例如，当从触发端口范围(1050 - 2000)发送数据时，传入数据在传入端口范围(2001 - 2050)中接收。

第四步：在Incoming Port Range字段中，输入当触发规则时要转发的传入端口的范围。

第五步：点击Add to list以触发所需数量的端口。

步骤6.（可选）要从服务列表中删除端口范围条目，请从端口触发列表中选择该条目并点击删除。

步骤7.（可选）要更新端口范围条目，请从端口触发列表的条目中进行选择，单击Update，然后编辑所需的字段。

步骤8.（可选）要将其他新范围添加到列表中，请点击Add New。如果要添加新服务，请按照步骤2至步骤4操作。

步骤 9单击Save以保存所有配置设置。