目标

更改设备配置的最简单方法之一是使用Web配置实用程序。Web配置实用程序是图形用户界面(GUI)，为管理员提供易于使用的工具，其中包含所有可以更改以修改设备性能的功能。本文档的目的是显示如何登录和访问RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的Web配置实用程序。

适用设备 | 固件版本

- RV016 | V 4.2.1.02(下载最新版本)

- RV042 | V 4.2.1.02(下载最新版本)

- RV042G | V 4.2.1.02(下载最新版本)

- RV082 | V 4.2.1.02(下载最新版本)

访问Web配置实用程序

步骤1.打开Web浏览器，在地址栏中输入路由器的IP地址，然后按Enter。登录页面打开：

注意：路由器的默认IP地址为192.168.1.1。默认情况下，设备启用了DHCP服务器。主机计算机连接到路由器以访问Web配置实用程序后，便成为路由器DHCP服务器的客户端。然后为路由器分配与路由器位于同一子网中的IP地址。如果没有显示网页，只要路由器子网已知，就尝试通过手动配置主机计算机的IP地址来访问设备。完成此操作后，主机的新IP地址必须与路由器位于同一子网中。尝试重置设备时，请按住重置按钮30秒钟。这会将设备的IP地址、DHCP服务器和所有其他设置重置为出厂默认值。有关重置设备的说明，请参阅在RV042、RV042G、RV082 VPN路由器上重新启动并恢复为出厂默认设置。

注：浏览器中可能会出现安全警报，其中显示一条消息，说明网站的证书不可信。单击Proceed或Continue。浏览器不信任证书，因为它来自网站本身，而不是第三方。

第二步：在Username字段中输入设备的用户名。默认用户名是“admin”。

第三步：在Password字段中输入设备的密码。默认密码为“admin”。

注意：如果忘记了密码，您可以将路由器重置为出厂默认设置，使设备恢复默认登录。为此，请按住Reset按钮30秒。有关特定说明，请参阅在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上重新启动并恢复为出厂默认设置。

第四步：单击Login进入Web配置实用程序。系统将打开System Summary页面：

注意：这些步骤是在RV082 VPN路由器上执行的。System Summary页面如下所示，但是RV016、RV042和RV042G VPN路由器上适用相同的流程。

系统摘要页面显示要配置的设备的基本信息。屏幕左侧的导航树将所有不同的配置选项归入类别。导航树可用于访问设备的所有不同配置选项。

右上角的工具栏提供了有关路由器的有用信息。

- 注销 — 将您从Web配置实用程序注销。

- 关于 — 打开一个显示设备名称和当前固件版本的窗口

- 帮助 — 打开一个窗口，提供有关打开的当前页面的各个选项的信息。