目标

在RV110W上，管理员可以允许安全集ID(SSID)在特定时间访问网络。这有助于提高网络安全性。本文介绍如何在RV110W上配置Time of Access设置。

适用设备

- RV110W

步骤

步骤1.使用Web配置实用程序选择Wireless > Basic Settings。“基本设置”页打开。

步骤2.在Wireless Table（无线表）中，选中要编辑Time of Access设置的SSID的复选框。

步骤3.单击Time of Day Access。将打开新页面。

步骤4.在Active Time右侧，选中Enable复选框，以仅允许在特定时间内对SSID进行网络访问。

步骤5.在“开始时间”右侧，使用“小时”、“分钟”和“AM/PM”下拉菜单设置SSID访问网络的开始时间。

步骤6.在Stop Time（停止时间）右侧，使用Hours（小时）、Minutes（分钟）和AM/PM(AM/PM)下拉菜单设置SSID可以访问网络的停止时间。

步骤7.单击Save保存更改，Cancel放弃更改，或单击Back返回上一页。