目标

使用Web配置实用程序，用户可以更改RV110W上的各种无线设置，使路由器以最佳性能运行。本文介绍如何在RV110W上配置基本无线设置。

适用设备

- RV110W

步骤

步骤1.使用Web配置实用程序选择Wireless > Basic Settings。将打开“基本设置”页。

步骤2.在Radio右侧，选中Enable复选框以启用无线网络。

步骤3.从Wireless Network Mode下拉字段中，选择无线网络模式。

- B/G/N-Mixed — 此选项允许Wireless-N、Wireless-B和Wireless-G设备连接到网络。

- 仅B — 此选项仅允许Wireless-B设备连接到网络。

- 仅G — 此选项仅允许Wireless-G设备连接到网络。

- 仅N — 此选项仅允许Wireless-N设备连接到网络。

- B/G-Mixed — 此选项允许Wireless-B和Wireless-G设备连接到网络。

- G/N-Mixed — 此选项允许Wireless-G和Wireless-N设备连接到网络。

步骤4.如果选择B/G/N-Mixed、N-Only或G/N-Mixed，请单击20MHz单选按钮或20/40MHz单选按钮以设置无线带宽。

步骤5.从Wireless Channel下拉菜单中，选择要连接的通道。

步骤6.从AP Management VLAN下拉菜单中，选择要连接的VLAN ID。

步骤7.在U-APSD（WMM省电）右侧，选中启用复选框，以启用非计划自动省电交付(U-APSD)（或WMM省电）以节电。

步骤8.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。

无线表

步骤1.选中要编辑的服务集标识符(SSID)第一列中的复选框。

步骤2.单击“编辑”以编辑SSID属性。

步骤3.在Enable SSID（启用SSID）列中，单击On/Off（打开/关闭）图标启用SSID。

步骤4.在SSID Broadcast列中，选中此复选框可将SSID广播到其他无线设备。

步骤5.从VLAN下拉菜单中，选择网络关联的VLAN ID。

步骤6.在Wireless Isolation with SSID（带SSID的无线隔离）列中，勾选复选框以无线隔离SSID。

步骤7.在WMM列中，勾选复选框以启用Wi-Fi多媒体(WMM)。

步骤8.在“WPS硬件按钮”列中，单击单选按钮将RV110W机箱正面的WPS按钮映射到网络。

步骤9.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。