目标

默认情况下，RV110W充当LAN中的DHCP服务器。启用DHCP后，RV110W的IP地址将用作LAN的网关地址。RV110W从地址池为LAN上的PC分配IP地址。RV110W在分配地址之前会测试每个地址，以避免LAN上出现重复地址。

本文档旨在向您展示如何在RV110W上配置DHCP服务器设置。

适用设备

- RV110W

LAN DHCP服务器设置

步骤1.在Web配置实用程序中，选择Networking > LAN > LAN Configuration。

步骤2.单击“DHCP服务器”字段中的以下单选按钮之一。

- 启用 — 允许RV110W充当DHCP服务器。

- 禁用 — 在RV110W上禁用DHCP。

- DHCP中继 — 使RV110W作为不同DHCP服务器的IP地址中继器。

步骤3.选择启用时，输入以下信息：

- 起始IP地址 — 输入IP地址池中的第一个地址。加入LAN的任何新DHCP客户端都会在此范围内分配IP地址。

- Maximum Number of DHCP Users — 输入DHCP客户端的最大数量。

- IP地址范围(IP Address Range) — （只读）显示DHCP客户端可用的IP地址范围。

- 客户端租用时间 — 输入IP地址租用的持续时间（以小时为单位）。

- 静态DNS 1 — 输入主DNS服务器的IP地址。

- 静态DNS 2 — 输入辅助DNS服务器的IP地址。

- 静态DNS 3 — 输入第三台DNS服务器。

- WINS — 输入主Windows Internet Name Service(WINS)服务器的IP地址。

步骤4.选择DCHP中继后，在Remote DHCP Server字段中输入中继网关的地址。

步骤5.单击Save。