目标

Internet协议第4版(IPv4)目前可以定向大多数Internet流量，但Internet协议第6版(IPv6)也是一个热门选择。IPv4包含的IP地址数量有限，可供设备和网络使用。要解决此问题，IPv6包含更多IP地址。当站点或用户需要通过IPv4网络发送IPv6数据包时，6to4非常有用。6to4不向IPv4源发送IPv6数据包。它仅使用IPv4进行运输。在RV110W上，用户可以将局域网(LAN)和广域网(WAN)设置为IPv4或IPv6。本文说明如何在RV110W上配置IP模式。

适用设备

- RV110W

步骤

步骤1.使用Web配置实用程序选择Networking > IP Mode。

步骤2.从IP Mode下拉菜单中，选择LAN和WAN设置。

- LAN:IPv4、WAN:IPv4 — 此选项将IPv4同时应用于LAN和WAN。

- LAN:IPv6、WAN:IPv4 — 此选项将IPv6应用于LAN，将IPv4应用于WAN。

- LAN:IPv6、WAN:IPv6 — 此选项将IPv6同时应用于LAN和WAN。

- LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4 — 此选项将IPv4和IPv6应用于LAN，将IPv6应用于WAN。

- LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4+IPv6 — 此选项将IPv4和IPv6同时应用于LAN和WAN

步骤3.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。

静态6to4 DNS条目

步骤1.单击Show Static 6to4 DNS Entry（显示静态6to4 DNS Entry）以显示Static 6to4 DNS Entry（静态6to4 DNS Entry）字段。

步骤2.在域01字段中，输入域，并在IP 01字段中输入要映射到的域的IP地址。如果需要，请在后续字段中重复此步骤。

步骤3.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。