目标

动态域名系统（动态DNS）是一种Internet服务，它将具有不同IP地址的路由器连接到Internet域名。要使用动态DNS，必须使用动态DNS提供程序（如DynDNS.com、TZO.com、3322.org或noip.com）创建帐户。本文介绍如何在RV110W上配置动态DNS。

适用设备

- RV110W

步骤

步骤1.使用Web配置实用程序选择Networking > Dynamic DNS。

禁用动态DNS

步骤1.从Dynamic DNS下拉菜单中，选择disable。

步骤2.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。

TZO.com设置

步骤1.从Dynamic DNS下拉菜单中，选择TZO.com。

步骤2.在Email Address字段中，输入TZO.com帐户的邮件地址。

步骤3.在Password字段中，输入TZO.com帐户的密码。

步骤4.在Verify Password字段中，再次输入密码进行验证。

步骤5.在Domain Name字段中，输入TZO.com帐户的域名。

步骤6.（可选）单击“测试配置”以测试设置。

步骤7.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。

DynDNS.com设置

步骤1.从Dynamic DNS下拉菜单中，选择DynDNS.com。

步骤2.在Email Address字段中，输入DynDNS.com帐户的邮件地址。

步骤3.在Password字段中，输入DynDNS.com帐户的密码。

步骤4.在Verify Password字段中，再次输入密码进行验证。

步骤5.在Host Name字段中，输入DynDNS.com帐户的域名。

步骤6.（可选）单击“测试配置”以测试设置。

步骤7.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。

3322.org设置

步骤1.从Dynamic DNS下拉菜单中，选择3322.org。

步骤2.在Username字段中，输入3322.org帐户的用户名。

步骤3.在Password字段中，输入3322.org帐户的密码。

步骤4.在Host Name字段中，输入3322.org帐户的域名。

步骤5.（可选）单击“测试配置”以测试设置。

步骤6.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。

noip.com设置

步骤1.从Dynamic DNS下拉菜单中，选择noip.com。

步骤2.在Email Address字段中，输入noip.com帐户的邮件地址。

步骤3.在Password字段中，输入noip.com帐户的密码。

步骤4.在Verify Password字段中，再次输入密码进行验证。

步骤5.在Host Name字段中，输入noip.com帐户的域名。

步骤6.（可选）单击“测试配置”以测试设置。

步骤7.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。