目标

RV110W可以重新启动以应用某些配置并重新启动设备。在排除故障期间，还可以重新启动设备，这样用户就可以发现问题并重新启动设备。

本文档说明如何重新启动RV110W。

适用设备

· RV110W

重新启动

步骤1.在Web配置实用程序中，选择Administration > Reboot。

步骤2.单击“重新启动”。