目标

时间设置允许用户自动或手动更改路由器上的时间并帐户夏时制(DTS)。  本文的目的是说明如何在RV110W上配置时间设置。

适用设备

· RV110W

步骤

步骤1.使用Web配置实用程序选择Administration > Time Settings。此时将打开“时间设置”页：

步骤2.从“时区”字段的下拉列表中选择一个时区。

自动设置时间

此功能允许用户使用夏时制选项自动调整时间。

步骤1.单击“设置日期和时间”字段中的“自动”单选按钮。

步骤2.选中复选框以启用夏时制调整字段中的DTS。

步骤3.点击所需DTS选项的单选按钮。选项如下：

- 按日期 — 将DTS设置为在两个特定日期之间发生。

- 循环 — 将DTS设置为在两个不同月（即3月的第一个星期日）的两天之间发生。

注意：如果选择“循环”单选按钮，请跳至步骤5。

步骤4.如果选择“按日期”单选按钮，请在“自”行的“月”、“日”和“时间”字段中设置所需的开始日期和时间。然后在“至”行的“月”、“日”和“时间”字段中设置结束日期。

步骤5.如果选择Recurring单选按钮，请在From行的Month、Week、Day和Time字段中设置所需的开始日和时间。然后在“至”行的“月”、“周”、“日”和“时间”字段中设置结束日。

步骤6.从“夏时制偏移量”字段的下拉列表中选择DTS应偏移当前时间的分钟数。

步骤7.在NTP Server字段中单击所需选项的单选按钮。选项如下：

- 使用默认值 — 使用默认网络时间协议服务器设置时钟。

- 用户定义的NTP服务器 — 手动输入网络时间协议服务器。

注意：如果单击“用户定义的NTP服务器”单选按钮，请在1和2字段中输入一个或两个IP地址或网站名称，以便服务器设置时钟。

步骤8.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。

手动设置时间

此功能允许用户手动设置时间。

步骤1.单击“设置日期和时间”字段中的“手动”单选按钮。

步骤2.在“输入日期和时间”行的“年”、“月”、“日”和“时间”字段中选择所需的日期和时间。

步骤3.单击“保存”保存更改，或单击“取消”放弃更改。