目标

静态IP编址为设备提供恒定的IP。这既简化了网络内的通信，又带来了安全风险。

本文档旨在向您展示如何在RV110W上配置静态IP WAN设置。

适用设备

· RV110W

配置静态IP

步骤1.在Web配置实用程序中，选择Networking > WAN。

步骤2.从Internet Connection Type字段中的Internet Connection Type下拉菜单中，选择Static IP。

步骤3.在Internet IP Address字段中，输入WAN端口的IP地址。

步骤4.在子网掩码字段中，输入WAN端口的子网掩码

步骤5.在Default Gateway字段中，输入默认网关的IP地址。

步骤6.在Static DNS 1字段中，输入主DNS服务器的IP地址。

步骤7.在Static DNS 2字段中，输入辅助DNS服务器的IP地址。

步骤8.（可选）在Host Name字段中输入RV110W的主机名。

注意：如果不希望配置任何可选设置，请跳至步骤11。

步骤9.在Domain Name字段中输入网络的域名。

步骤10.单击Auto以设置MTU的大小，使其自动调整大小，或单击Manual以指定MTU字段中的MTU大小。

步骤11.如果单击Manual，请在Size字段中输入MTU的大小。

步骤12.单击Save保存配置更改，或单击Cancel放弃更改。