目标

如果路由器连接到多个网络，或者您的网络中安装了多个路由器，则可能需要设置静态路由。静态路由功能可确定数据通过路由器前后通过网络传输的路径。您可以使用静态路由允许不同的IP域用户通过路由器访问Internet。

适用设备

• RV082

• RV042

IPv6静态路由配置

注意：静态路由是一种高级功能。请谨慎创建这些路由。

步骤1:使用路由器配置实用程序选择Setup > Advanced Routing > IPv6。Advanced Routing页面打开。

第二步：在静态路由部分，根据需要添加或编辑条目。

注意：请记住，单击“保存”按钮后才会保存设置。

第三步：在Destination IP字段中，输入远程LAN网段的网络地址。

第四步：在Prefix Length字段中，输入适当的IPv6前缀长度。

第五步：在Default Gateway字段中，输入为其创建此静态路由的网络路由器的IP地址。例如，如果该网络通过另一台路由器连接到本地路由器的LAN端口，则使用该路由器的WAN IP地址。

第六步：在Hop Count字段中，输入适当的值（最大值为15）。这表示数据包在到达目的地之前经过的节点数。节点是网络中的任何设备，例如计算机或路由器。

步骤 7.在Interface字段中，选择要用于此路由的接口。

— 如果路由器为您的网络提供Internet连接或通过Internet连接到另一个网络，请选择WAN接口。

— 如果此路由器从LAN上的网关路由器获得Internet连接，或者网关路由器在LAN端口上，请选择LAN。默认情况下，它是LAN。

步骤8.（可选）添加新静态路由 — 输入以下设置，然后点击添加到列表。最多可输入30条路由。

·修改列表中的静态路由 — 单击要修改的条目。信息显示在文本字段中。进行更改，然后单击Update。

·要从列表中删除条目 — 单击要删除的条目，然后单击删除。

·要选择条目块 — 单击第一个条目，按住Shift键，然后单击该条目块中的最后一个条目。

·查看当前数据 — 点击页面底部附近的View。系统将显示路由表条目列表。您可以单击Refresh更新数据，或单击Close关闭弹出窗口。

步骤 9单击Apply保存更改。