目标

本文的目的是介绍RV34x系列路由器中的固件自动回退机制。

适用设备 |软件版本

- RV34x | 1.0.03.28(下载最新版本)

简介

RV34x系列路由器在闪存中包含两个固件映像，以提供自动回退机制。如果RV34x路由器上运行的活动固件版本出现问题，应可以使用自动回退机制恢复到以前的版本。

更新路由器时，路由器上运行的旧固件版本将保留为非活动映像。如果路由器连续五次无法启动，这将被解释为固件问题，路由器将恢复到非活动映像并从其启动。

继续阅读以了解更多信息！

自动固件回退方法

第 1 步

打开路由器。等待 5 秒。关闭路由器并再次等待5秒。

步骤 2

打开路由器。等待 5 秒。关闭路由器并再次等待5秒。

步骤 3

打开路由器。等待 5 秒。关闭路由器并再次等待5秒。

步骤 4

打开路由器。等待 5 秒。关闭路由器并再次等待5秒。

步骤 5

打开路由器。等待 5 秒。关闭路由器并再次等待5秒。

步骤 6

打开路由器并让设备启动。

步骤 7

使用辅助或非活动固件启动后，检查活动固件是否有问题。

步骤 8

如有必要，请重新加载新固件。

结论

拿到了！您现在已熟悉固件自动回退机制及其执行步骤。