目标

本文档旨在提供对于给定思科路由器的产品标识符(PID)的工作了解。

- 查看交换机PID解码器

- 查看无线接入点PID解码器

路由器解码器

查看图形的表形式

表

表1 — 电源插头后缀

后缀

电源插头类型

适用国家/地区

AR

类型 I

阿根廷

AS

类型C、类型E（高功率）

亚洲部分地区

澳大利亚

类型 I

澳大利亚和新西兰

BR

类型C、类型E（高功率）

巴西

CN

类型A、类型I（高功率）

中国

欧盟

类型C、类型E（高功率）

欧洲（不包括英国和爱尔兰）、亚洲部分地区、非洲

G5

类型C、类型G（高功率）

欧洲、亚洲部分地区、中东、非洲

IN

类型C、类型D（高功率）

印度

JP

A型、B型（高功率）

日本

KR

类型C、类型F（高功率）

韩国

不适用

A型、B型（高功率）

美洲、中国台湾

RU

类型C、类型F（高功率）

俄罗斯

SG

类型G

新加坡

英国

类型G

英国、爱尔兰、部分亚洲、中东、非洲

表2 — 无线频段

频段计划

适用国家/地区

2.4 GHz频段

5 GHz频段

A

美国、加拿大、哥伦比亚、墨西哥、澳大利亚、新西兰、阿根廷、巴西、中国香港、菲律宾、新加坡

1 - 11

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120*、124*、128*、132、136、140、149、153、157、161、165

B

加拿大、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷、巴西

1 - 11

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140、149、153、157、161

C

中国、马来西亚、印度、智利

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165

E

欧盟、英国、俄罗斯联邦、乌克兰、以色列、埃及、土耳其、科威特、沙特阿拉伯、泰国、阿联酋、越南、南非

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140

I

印度、智利、沙特阿拉伯、马来西亚、新加坡、菲律宾、巴西

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165

J

日本

1 - 14

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140

K

韩国

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、149、153、157、161

n

澳新银行

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140、149、153、157、161、165

注意： *表示选择美国境内的产品。