目标

本文的目的是为您提供通过RV340 WAN端口上的数据包捕获调试页执行数据包捕获的步骤。

要求

- RV34X系列设备 — 固件版本1.0.03.15或更高版本

- 缺陷参考ID:CSCdy12345

通过调试菜单启用数据包捕获的步骤

步骤1.通过输入RV34x系列路由器的IP地址登录。

注意：Cisco RV设备的默认IP地址是192.168.1.1。如果您的局域网中有多台路由器，则IP地址可能与192.168.1.1 IP地址不同。

步骤2.现在，您需要在浏览器的URL栏中编辑URL，以导航浏览器到调试数据包捕获功能。

编辑URL以指向调试页

1. 在编辑URL之前，它将显示为：https://router-IP-address/index.html#/GettingStarted

2. 删除index.html#/GettingStarted

3. 将debug/packet_capture.html添加到“https://router-IP-address/”的末尾

4. URL将显示如下：https://router-IP-address/debug/packet_capture.html

实际示例可能如下所示：

https://192.168.1.1/debug/packet_capture.html

现在，在URL栏中的光标仍处于活动状态时，单击Enter以导航至添加了其他调试参数的页面。

注意：如果您之前设置了访问设备以进行远程管理的备用端口，则需要修改URL以包括您的自定义端口号。

在URL栏中的路由器IP地址后面附加“：PortID”：EX- https://router-IP-address:portID /debug/packet_capture.html

实际示例可能如下所示：

https://192.168.1.1:445/debug/packet_capture.html

步骤3.打开调试页面后，您将可以选择在可用端口之间进行选择。对于RV340，有三个选项：Wan1、Wan2和LAN。从下拉框中选择所需的端口。

注意：在捕获之前，请仔细查看屏幕顶部的警告。可能会对您的网络造成影响。

步骤4.单击“开始”按钮。

注意：计数器将开始从0开始计数，以表示经过的时间。

步骤5.在满足数据包捕获的要求后，单击Stop按钮停止捕获数据包。

步骤6.现在您可以将刚刚完成的捕获导出到本地设备。单击“导出”按钮即可。

浏览器将提示您选择位置。下载文件的名称格式如下：

PortID_DevicePID_Date.PCAP

在设备上，我们允许文件保存到Windows PC的默认位置，C:\Windows\Users\UserName\Downloads

注意：下载的默认位置会因您将文件保存到的设备而异。您应该收到一个选项，以输入自定义位置以保存文件。

结论

现在，您已将数据包捕获导出到设备中，该设备可用于您的检查和分析或发送给受信任的人员。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座