目标

路由是在网络中将数据包从一台主机传输到另一台主机的过程。此进程的状态显示在路由表上。路由表包含有关其周围网络拓扑的信息。路由表通常用于确定数据包通过网络传输的状态，以便进行故障排除和监控。

本文旨在向您展示如何查看RV340或RV345路由器上的路由表。

适用设备

- RV34x系列

软件版本

- 1.0.02.16

查看路由表

步骤1.登录路由器的基于Web的实用程序。

步骤2.选择Status and Statistics > Routing Table。

注意：如果使用较旧版本的固件，则导航至状态和统计信息>路由状态。

在“路由表”(Routing Table)页面上，显示以下有关IPv4和IPv6的信息。

- 目标 — 这是连接的互联网协议(IP)地址和子网掩码。

- 下一跳 — 这是数据包离开源设备后立即获取的IP地址。数据包可以采用的最大跳数为15。

- 度量 — 这是确定用于发送网络流量的最佳路由时的路由算法数。

- 接口 — 这是路由所连接到的接口的名称。

- 源 — 这是路由的源。

您现在应该已成功查看RV34x系列路由器的路由表页面。