目标

本文档旨在向您展示如何在RV160和RV260路由器上配置即插即用(PnP)和PnP支持。

简介

思科开放式即插即用(PnP)代理是思科S系列设备的软件应用。当设备通电时，嵌入在设备中的Open PnP代理发现进程会尝试发现Open PnP服务器的地址。Open PnP代理使用动态主机配置协议(DHCP)、域名系统(DNS)和思科云服务发现等方法获取Open PnP服务器的所需IP地址。简化的思科S系列设备部署流程可自动执行以下与部署相关的运营任务：

- 为设备建立初始网络连接。

- 提供设备配置。

- 提供固件映像。

PnP支持是在S系列环境中引入的，FindIT 1.1充当PnP服务器。

有关PnP和FindIT的一些术语需要熟悉：

- 映像是启用PnP的设备的固件更新。

- 配置是要下载到设备的配置文件。配置文件包含设备参与网络所需的所有信息，例如网关、已知设备的IP地址、安全设置等。

- 未申请的设备是已签入PnP服务器但未为其分配映像或配置的设备。

- 调配是为设备提供映像或配置的行为。

适用设备

- RV160

- RV260

软件版本

- 1.0.00.15

PnP路由器配置

必须首先将设备配置为“签入”PnP服务器，才能接收调配。要配置路由器以签入FindIT管理器以支持PnP，请执行以下步骤。

步骤1.登录路由器的Web配置页面。

步骤2.导航至System Configuration > PnP。

步骤3.默认情况下，路由器中启用了PnP，PnP传输设置为Auto以自动发现PnP服务器。在本示例中，已选择“静态”作为PnP传输选项。

注意：与交换机不同，RV160/RV260系列路由器仅支持超文本传输协议安全(HTTPS)加密PnP通信。

步骤4.输入FindIT管理器的IP地址或完全限定域名(FQDN)，以及端口号（如果它使用的不是端口443）。默认情况下，路由器将信任任何已受信任的证书颁发机构(CA)证书。  如果需要，您可以仅选择一个根CA证书，以仅信任来自特定证书颁发机构的证书。

在本例中，

IP/FQDN为FindIT.xxxx.net。

端口是443。

CA证书为All。

步骤5.单击“应用”。

映像或配置上传

要达到低或无接触部署，需要在首次通电之前为设备提供配置或映像文件。要将映像或配置上传到FindIT Manager以部署到PnP设备，请执行以下步骤。

步骤1.连接到FindIT Network Manager并转到Network Plug and Play(网络即插即用)，然后选择Images(映像)或Configurations（配置）。

在本例中，已选择了“映像”。

步骤2.单击“添加”图标添加图像文件。

步骤3.将固件文件从文件夹拖放到浏览器窗口，然后选择Upload。

申领设备

上传固件或配置后，您可以声明已签入的设备。声明设备允许FindIT服务器将配置或映像部署到该设备。

步骤1.登录FindIT Manager并导航至Network Plug and Play > Unclaimed Devices。

步骤2.在Unclaimed devices下找到设备并选择它。

步骤3.选择要应用的配置或映像，然后单击“领款申请”。  在本示例中，已选择配置文件。这会将设备从“未申领”选项卡移到“已申领”选项卡，并且设备下次签入服务器时将部署配置。

配置PnP重定向

默认情况下，在RV160/RV260路由器上启用PnP，并设置为Auto discover the PnP server。这可以从DHCP服务器、DNS查询或思科的设备帮助网站发生。

PnP自动重定向允许您使用思科的设备帮助网站(https://software.cisco.com)允许来自多个网络的启用PnP的设备自动连接到所需的PnP服务器。您将能够远程处理大量设备的配置和映像。

要配置PnP自动重定向，请执行以下步骤。

步骤1.登录路由器的Web实用程序。导航至系统摘要。

步骤2.从“系统信息”中获取路由器的序列号和型号(PID VID)。

步骤3.转至思科软件中心网站(https://software.cisco.com)

步骤4.使用您的思科智能帐户登录并导航至“即插即用连接”(Plug and Play Connect)。

步骤5.导航至Controller Profiles以添加有关服务器的详细信息。

步骤6.单击“添加配置文件……”

步骤7.选择Controller Type作为PNP服务器，然后单击Next。

步骤8.输入包含配置文件名称、主控制器（以包含URL）的必填字段，并上传安全套接字层(SSL)证书。

控制器配置文件的示例应如下所示：

步骤9.建立配置文件后，即可添加设备。要执行此操作，请导航至设备，然后单击添加设备……

步骤10.使用Import using a CSV 文件或手动输入设备信息添加设备。

注意：如果要添加大量设备，请使用“使用CSV文件导入”选项。

在本示例中，选择手动输入设备信息。

单击 Next。

步骤11.单击“识别设备...”

步骤12.输入序列号、基本PID、控制器配置文件信息和说明。

Click Save.

步骤13.检查设置并单击“提交”。

步骤14.将出现有关成功添加设备的结果屏幕。单击“完成”。

步骤15.路由器在登录服务器后不久。路由器在重新启动后会定期连接到服务器。因此不需要重定向。这需要几分钟。

当路由器与服务器联系时，您将看到以下屏幕。

重定向成功后，您将看到以下屏幕。

步骤16.要查看设备是否已签入FindIT管理器，请转到FindIT管理器。导航至网络即插即用>未申领设备。

步骤17.查看设备已签入FindIT管理器。然后，您可以管理RV160或RV260的配置或映像。

结论

您现在应该已在RV160/RV260路由器上成功配置了PnP。

要在RV34x系列路由器中配置PnP，请单击此处。

有关FindIT Network Management的详细信息，请单击此处。

如果要了解有关FindIT和网络PnP的详细信息，请单击此处。

有关如何申请智能帐户的详细信息，请单击此处。

要了解有关将FindIT Network Manager注册到思科智能帐户的详细信息，请单击此处。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座