目标

本文的目的是向您展示如何在RV160和RV260路由器上配置链路层发现协议(LLDP)设置。

简介

LLDP是网络设备使用的供应商中立协议，用于在IEEE 802局域网(LAN)上通告其身份、功能和邻居。 LLDP信息由设备的接口以固定间隔以以太网帧的形式发送。每个帧包含一个LLDP数据单元(LLDPDU)。 每个LLDPDU都是类型长度值(TLV)结构的序列。

适用设备

- RV160

- RV260

软件版本

- 1.0.00.15

配置LLDP

要在路由器上配置LLDP，请执行以下步骤。

步骤1.登录路由器的Web配置页面。

注意：在本文中，我们将在RV260W上配置LLDP。配置可能因您所使用的型号而异。

步骤2.导航至System Configuration > LLDP。

步骤3.在LLDP部分，选中Enable（默认情况下启用）。

步骤4.在LLDP端口设置表中，LLDP可逐个端口激活。选中Enable LLDP以在所选接口上启用LLDP。

步骤5.单击“应用”。

步骤6.在LLDP邻居表中，显示以下信息：

- 本地端口 — 端口标识符。

- 机箱ID子类型 — 机箱ID的类型（例如，MAC地址）

- 机箱ID — 机箱的标识符。其中，机箱ID子类型是地址类型的指示符，而机箱ID标识端口的实际MAC地址。

- 端口ID子类型 — 端口标识符的类型。

- 端口ID — 端口标识符。

- 系统名称 — 设备的名称。

- 生存时间 — 发送LLDP通告更新的速率（以秒为单位）。

步骤7.要查看LLDP邻居表的其他详细信息，请选中要查看的本地端口并单击眼睛图标。新窗口将显示LLDP Neighbors Setting Detail。

步骤8.单击刷新以刷新数据。

现在，您应该已成功在RV160/RV260路由器上启用并配置LLDP。