简介

从固件版本1.0.0.2.16开始，RV34x系列路由器现在支持Cisco Umbrella。Umbrella使用DNS作为防御媒介或防御措施来防御恶意软件和数据入侵。

适用设备

- RV34x系列路由器

软件版本

- 1.0.02.16

要求

- 有效的Umbrella帐户(没有帐户？申请报价或开始免费试用)

目标

本指南将向您展示将Umbrella的安全平台集成到您的网络中所涉及的步骤。在详细了解细节之前，我们将回答您可能要问自己的一些有关Umbrella的问题。

什么是umbrella?

Umbrella是思科提供的一个简单但非常有效的云安全平台。Umbrella在云中运行并执行许多安全相关服务。从突发威胁到事后调查Umbrella可发现并阻止跨所有端口和协议的攻击。

此计划如何运作？

Umbrella使用DNS作为防御的主要媒介。当用户在其浏览器栏中输入URL并点击Enter时，Umbrella会参与传输。该URL会传递到Umbrella的DNS解析器，如果安全警告与域关联，则请求会被阻止。此遥测数据传输和分析在微秒内完成，几乎不会增加延迟。遥测数据使用日志和仪器，跟踪全世界数十亿个DNS请求。当这些数据无处不在时，在全球范围内将其关联起来，可以在攻击开始时迅速做出响应。有关详细信息，请参阅思科的隐私政策 — 完整策略、摘要版本。将遥测数据视为源自工具和日志的数据。

打个比方，想象你在一个派对上。在派对上，所有人都在打电话，在网上冲浪。在静默的集体沉默中，不时被参加派对的人点击屏幕打断。这并不是一个很棒的派对，但是在自己的手机上，你可以看到一张看起来让人无法抗拒的小猫GIF动画的超链接。但是，该URL似乎有问题，因此您不确定是否应该点击。因此，在点击超链接之前，您会向其他用户喊出“此链接是否损坏？” 如果派对上的另一个人去过链接，发现这是骗局，他们会大喊，“是啊，我去了，这是骗局！” 你感谢他拯救你，继续你高贵地追寻可爱动物的图片。当然，在思科的规模下，这种类型的请求和回拨安全检查每秒会进行数百万次，这对您的网络安全性很有好处。

听起来很棒，我们怎么开始呢？

在本指南的导航位置，首先从您的Umbrella帐户控制面板获取API密钥和密钥。之后，我们将登录您的路由器设备以添加API和密钥。如果您遇到任何问题，请在此处查阅文档，并在此处查看Umbrella支持选项。

步骤1.登录您的Umbrella帐户后，从Dashboard屏幕点击Admin > API Keys。

API密钥屏幕剖析（使用先前存在的API密钥） —

1. 添加API密钥 — 启动创建新密钥以与Umbrella API一起使用。

2. 附加信息 — 向下/向上滑动，并提供此屏幕的解释程序。

3. 令牌井 — 包含此帐户创建的所有密钥和令牌。（在创建密钥后填充）

4. 支持文档 — 链接至与每个部分中的主题相关的Umbrella站点文档。

步骤2.点击右上角的Add API Key按钮，或点击Create API Key按钮。两者功能相同。

注意：上面的屏幕截图与您第一次打开此菜单时看到的类似。

步骤3.选择Umbrella Network Devices，然后单击Create按钮。

步骤4.打开文本编辑器（如记事本），然后点击API和API密钥(Secret Key)右侧的Copy按钮，弹出通知将确认密钥是否复制到剪贴板。一次一个将您的密钥和API密钥粘贴到文档中，并标记它们以供将来参考。在本例中，其标签为“Umbrella network devices key”。然后，将文本文件保存到安全位置，以便稍后访问。

步骤5.将密钥和密钥复制到安全位置后，从Umbrella API屏幕中单击复选框以确认完成对临时查看密钥的确认，然后单击Close按钮。

重要说明：如果丢失或意外删除了密钥，则没有函数或支持号码可供调用以检索此密钥。保守秘密，保守安全。如果丢失，您需要删除密钥，并对您希望使用Umbrella保护的每台设备重新授权新的API密钥。

最佳实践:在设备(如USB闪盘)上只保留一份本文档的副本，任何网络都无法访问。

在RV34x设备上配置Umbrella

现在，我们已经在Umbrella内创建了API密钥，我们将使用这些密钥并将其安装到RV34x设备上。我们使用RV340。

步骤1.登录到RV34x设备后，单击侧栏菜单中的Security > Umbrella。

步骤2. Umbrella API屏幕包含一系列选项，通过点击Enable（启用）复选框开始启用Umbrella。

步骤3.（可选）默认情况下，选中Block LAN DNS Queries（阻止LAN DNS查询）框，此功能会自动在您的路由器上创建访问控制列表，以防止DNS流量传出互联网。此功能强制所有域转换请求通过RV34x转发，对大多数用户来说是一个好主意。

步骤4.下一步有两种不同的方式。它们都取决于网络的设置。如果您使用DynDNS或NoIP等服务，您将保留默认命名方案“Network”。然后，您需要登录这些帐户，以确保Umbrella在提供保护时与这些服务进行交互。出于我们依赖“网络设备”的目的，请点击底部的单选按钮。

步骤5.现在单击Getting Started启动微型向导。

步骤6.现在在文本框中输入API Key和Secret Key。

步骤7.输入API和密钥后，单击Next按钮。

步骤8.在下一个屏幕中，选择要与路由器关联的组织，然后单击下一步。

步骤9.现在选择要应用于RV34x路由的流量的策略。对于大多数用户，默认策略将提供足够的覆盖范围。

步骤10.为设备指定名称，以便可以在Umbrella报告中指定该设备。在我们的设置中，我们分配了“RV340-lab”。

步骤11.成功关联后，下一个屏幕将验证所选设置并提供更新，然后点击确定。

确认一切都在正确的位置

祝贺您，您现在受到思科Umbrella的保护。还是你？我们通过一个实时示例反复检查，确保思科已创建了一个网站，该网站专用于在页面加载时快速确定问题。单击此处或在浏览器栏中键入https://InternetBadGuys.com。

如果Umbrella配置正确，您会看到类似此内容的屏幕！

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科的其他技术对话