目标

呼叫保留允许电话用户将传入呼叫置于保留状态，以便可在另一部电话上检索该呼叫。按电话上的Park软键可暂留呼叫，并显示用于取回呼叫的代码。要取回呼叫，在要取回暂留呼叫的分机上拨打代码。呼叫保留仅在有来电时可用。此功能可通过电话或呼叫管理器进行配置。呼叫暂留通常用于寻呼功能。当分机位于另一栋楼中而接待员位于另一栋楼中时，呼叫暂留功能非常有用。例如：仓库的电话呼叫进入硬件商店的电话系统。接待员可以暂留呼叫并呼叫仓库，并说呼叫暂留在特定分机。

本文旨在展示如何在密钥扩展模块(KEM)上添加呼叫保留。 它假设您有一个正常工作的电话和KEM。

适用设备

- CP8861

- CP8851

软件版本

- 11.0.1

添加呼叫保留

步骤1.访问电话的基于Web的实用程序，然后点击Admin Login > advanced。

步骤2.单击Voice > Att Console。

步骤3.在所选线路键中输入呼叫保留扩展功能代码。

其中：

- fnc — 扩展函数的定义

- ext — 这是要拨打的电话号码或分机号。

- name — （可选）这是要拨打的分机的名称，例如John Smith。如果未指定，将显示快速拨号号码。

注意：在本示例中，选择了Unit 1 Key 1。

步骤4.单击Submit All Changes。

现在，您应该在KEM上添加呼叫保留。