目标

在思科IP电话8800系列多平台电话上阻止匿名呼叫，可以过滤不显示呼叫者信息的传入呼叫。如果启用，此功能将自动拒绝特定呼叫。

本文旨在展示如何通过基于Web的实用程序和电话GUI在Cisco IP电话8800系列多平台上启用匿名呼叫阻止。

适用设备 |固件版本

- IP电话8800系列 | 11.0.1(下载最新版本)

本文中引用的8800系列电话不是使用特定呼叫控制器的企业电话。如果要比较两种不同类型的电话，请查看比较和对比：Cisco IP MPP电话和Cisco Unified IP电话。

阻止匿名呼叫

通过基于Web的实用程序

步骤1.登录到IP电话的基于Web的实用程序，然后单击Admin Login > advanced。

步骤2.单击语音>用户。

步骤3.在Supplementary Services下，从Block ANC Setting下拉菜单中选择Yes。

步骤4.单击Submit All Changes。

现在，您应该已经通过基于Web的实用程序成功阻止了电话上的匿名呼叫。

通过电话GUI

步骤1.按IP电话上的Applications按钮。

步骤2.使用导航集群按 钮，导航到用户首选项，然后按选择软键。

步骤3.选择呼叫首选项，然后按Select软键。

步骤4.导航到Block anonymous call，然后按Navigation群集右键  将其设置为On。

步骤5.按Set软键。

您现在已通过GUI在电话上启用匿名呼叫阻止。