目标

本文旨在向您展示如何通过其基于Web的实用程序和电话GUI在思科IP电话8800系列多平台上设置首选语言。

适用设备 |固件版本

- 8800 系列 | 11.0.1(下载最新版)

设置语言 — 通过基于Web的实用程序

步骤1.登录IP电话的基于Web的实用程序，然后单击Admin Login > advanced。

步骤2.单击“语音”>“区域”。

步骤3.在“语言”区域下的“语言选择”字段中输入您喜欢的语言。

注意：在本例中，使用英语。

步骤4.单击“提交所有更改”。

现在，您应该已经通过基于Web的实用程序成功设置电话上的语言。

设置语言 — 通过电话GUI

步骤1.按IP电话上的Applications按钮。

步骤2.使用导航群集按        钮，导航至设备管理，然后按选择软键。

步骤3.导航至“语言”，然后按“选择”软键。

步骤4.选择语言，然后按“保存”软键。

注意：在本例中，选择英语 — 美国。

现在，您应该已通过GUI成功设置电话上的语言。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座