简介

在思科IP电话上启用自动应答页面可以自动应答任何来电或页面，而无需您接受该页面。此功能设计为使用免持话筒或头戴式耳机。

要在启用自动应答页面时自动应答呼叫，请注意以下事项：

使用头戴式耳机时

- 确保您的头戴式耳机正确连接到电话。

- 确保头戴式耳  机按钮亮起。这表示您处于头戴式耳机模式。

- 请勿使用头戴式耳  机按钮开始或结束呼叫。按此按钮可关闭头戴式耳机模式。请改用按钮和软键。

- 如果要切换到免持话筒模式，只需按免持话筒按钮。这会自动关闭头戴式耳机模式并使用免持话筒。

- 如果要切换到听筒模式，只需提起听筒。这会自动关闭头戴式耳机模式并使用听筒。

使用免持话筒时

- 确保头戴式耳  机按钮未亮起。

- 将听筒放在支架中。

- 如果要切换到头戴式耳机模式，只需按头戴式耳机  按钮。这会自动关闭免持话筒模式并使用头戴式耳机。

- 如果要切换到听筒模式，只需提起听筒。这会自动关闭免持话筒模式并使用听筒。

目标

本文旨在向您展示如何在Cisco IP电话8800系列上启用自动应答页面。

适用设备

- 8800 系列

软件版本

- 11.0.1

“启用自动应答”页

通过基于Web的实用程序

步骤1.访问IP电话的基于Web的实用程序，然后单击“管理员登录”>“高级”。

步骤2.单击Voice。

步骤3.单击User。

步骤4.在“补充服务”区域，单击“自动应答”页面的下拉菜单，然后选择是。

步骤5.单击“提交所有更改”。

现在，您应该已通过电话的基于Web的实用程序启用自动应答页面。

通过电话的GUI

步骤1.按IP电话上的Applications按钮。

步骤2.使用导航群集按  钮，导航至用户首选项，然后按选择软键。

步骤3.选择“呼叫首选项”，然后按“选择”软键。

步骤4.导航至“自动应答”页，然后按“导航”群集右  键将其设置为“开”。

步骤5.按“设置”软键。

您现在应该已通过GUI在Cisco IP电话上启用自动应答页面。