目标

思科IP电话8800系列多平台电话包括一组功能齐全的互联网语音协议(VoIP)电话，这些电话通过IP网络提供语音通信。这些电话提供传统商务电话的所有功能，如呼叫转移、重拨、快速拨号、转接呼叫和会议呼叫。思科IP电话8800系列多平台电话针对以基于第三方会话初始协议(SIP)的IP专用交换机(PBX)为中心的解决方案。

思科IP电话8800系列多平台电话允许您自定义电话名称、墙纸、徽标、屏幕保护程序、亮度显示、背光设置等设置。您可以根据您的偏好为Cisco IP电话配置屏幕保护程序或屏幕保护程序。当电话在指定时间内空闲时，会进入屏幕保护模式。

本文提供有关如何通过Cisco IP电话8800系列多平台电话的基于Web的实用程序或图形用户界面(GUI)管理屏幕保护程序设置的说明。

适用设备

- 8800 系列

软件版本

- 11.0.1

管理思科IP电话8800系列的墙纸

通过基于Web的实用程序配置屏幕保护程序

步骤1.访问IP电话的基于Web的实用程序，然后以Admin身份登录。

注意：要了解如何在7800或8800系列多平台电话上配置密码，请单击此处。

步骤2.单击“高级”。

步骤3.单击Voice。

注意：可用选项可能因设备的确切型号而异。在本例中，使用Cisco 8861 IP电话。

步骤4.单击User。

步骤5.在“屏幕”区域，从“屏幕保护程序启用”下拉列表中选择“是”。默认情况下该选项处于禁用状态。

步骤6.在屏幕保护程序等待字段中，输入在屏幕保护程序启动之前经过的空闲时间的秒数。默认时间为 300 秒钟。

注意：在本例中，使用60秒。

步骤7.从Screen Saver Type下拉列表中选择显示类型。

选项有：

- 时钟 — 电话在电话屏幕上显示日期和时间。这是默认设置。

- 下载图片 — 电话显示背景图片。

- 徽标 — 电话显示已配置的背景徽标。如果选择此选项，请跳至步骤9。

- 锁定 — 电话显示移动挂锁图标。当电话锁定时，状态行显示滚动消息。按任意键解锁电话。

注意：在本例中，选择“下载图片”。

步骤8.（可选）在Picture Download URL字段中输入背景图片的统一资源定位符(URL)地址。

注意：在本例中，使用tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png。

步骤9.（可选）在“徽标URL”字段中输入背景图片的URL地址。

注意：在本例中，使用tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png。

第10步。（可选）在屏幕保护程序刷新周期字段中输入屏幕保护程序应刷新前的秒数。

注意：在本例中，使用30秒。

步骤11.单击“提交所有更改”。

现在，您应该已经通过基于Web的实用程序成功配置了Cisco IP电话8800系列多平台电话的屏幕保护程序设置。

60秒不活动后，将显示以下屏幕保护程序。

通过IP电话的GUI配置屏幕保护程序

步骤1.按IP电话上的Applications按钮。

步骤2.使用“导航”群集按钮选择“用 户首选项”。

步骤3.选择“屏幕首选项”。

步骤4.按导航群集导 航按钮切换屏幕保护程序打开。

步骤5.按“设置”软键保存屏幕保护程序设置。

步骤6.选择“屏幕保护程序设置”。

步骤7.按导航群集左 键或右键以选择屏幕保护程序类型。

选项有：

- 时钟 — 电话在电话屏幕上显示日期和时间。这是默认设置。

- 下载图片 — 电话显示背景图片。如果选择此选项，请使用基于Web的实用程序按照说明操作。

- 徽标 — 电话显示已配置的背景徽标。如果选择此选项，请使用基于Web的实用程序按照说明操作。

- 锁定 — 电话显示移动挂锁图标。当电话锁定时，状态行显示滚动消息。按任意键解锁电话。

注意：在本例中，选择“徽标”。

步骤8.在Trigger interval(sec)字段中，输入在屏幕保护程序启动之前经过的空闲时间的秒数。默认时间为 300 秒钟。

注意：在本例中，使用60秒。

第9步。（可选）在刷新间隔（秒）字段中，输入屏幕保护程序应刷新之前经过的空闲时间秒数。默认时间为 10 秒钟。

注意：在本例中，刷新间隔设置为30秒。

步骤10.按Set软键保存屏幕保护程序设置。

现在，您应该已通过GUI成功管理思科IP电话8800系列多平台电话上的屏幕保护程序设置。

60秒后，下面的墙纸显示为电话的屏幕保护程序。