目标

可编程软键(PSK)功能允许您自定义Cisco IP电话8800系列多平台电话上显示的软键。根据设备的状态，可以添加、移动和删除这些设备。可以在电话的基于Web的实用程序中启用或禁用该功能。

本文旨在向您展示如何在Cisco IP电话8800系列多平台电话上分配软键。

适用设备 |固件版本

- IP电话8800系列多平台电话| 11.0(下载最新版)

分配软键

启用可编程软键

步骤1.登录IP电话的基于Web的实用程序。

步骤2.单击Admin Login > Advanced。

步骤3.单击Voice > Phone。

步骤4.向下滚动到Programmable Softkeys区域。

步骤5.从Programmable Softkey Enable下拉菜单中，选择Yes。

步骤6.选择一个可编程软键号码字段，在该字段上配置电话功能。

注意：在本例中，将编辑PSK1。

步骤7.在PSK1字段中，以下列格式输入可编程软键的字符串：

fnc=sd;ext=extsionname/starcode@$PROXY;nme=name

注意：在本示例中，使用的格式用于快速拨号。

其中：

- fnc=键的函数

- extensionname=正在拨打的分机或要执行的星号码操作

- name=所配置的快速拨号的名称

注意：在本例中，fnc=sd;ext=6006@$PROXY;nme=6006是输入的值。

步骤8.编辑Idle Key List字段，使其与新的PSK列表对应。

注意：在本示例中，psk1;psk2;psk3;psk4;psk5;psk6是输入的值。

步骤9.单击“提交所有更改”。

现在，您应该已成功在思科IP电话8800系列多平台电话上分配软键。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座