目标

思科IP电话7800和8800系列多平台电话通过互联网协议(IP)网络提供语音通信。您可以配置组播寻呼，以便用户可以立即寻呼网络上的所有电话，或者寻呼一组电话，而不涉及服务器。在组播寻呼中，电话被编程为侦听广播地址。

准则：

- 您的网络必须支持组播，以便同一寻呼组中的所有设备都能够加入相应的组播组。

- 如果电话在组页面启动时处于活动呼叫中，则忽略传入页面。当呼叫结束时，如果该页面处于活动状态，则应答传入页面。

- 组寻呼是一种方式，使用G711编解码器。分页电话只能监听来自发起方的呼叫。

- 启用免打扰(DND)时，传入页面将被忽略。

- 当出现多个页面时，会按时间顺序回答这些页面。在活动页面结束之前，不会应答下一页。

本文旨在向您展示如何在思科IP电话7800系列或8800系列多平台电话上配置组播寻呼。

适用设备

- 7800 系列

- 8800 系列

软件版本

- 11.0.1

配置组播分页

步骤1.登录到电话的基于Web的实用程序，然后单击“管理员登录”>“高级”。

步骤2.单击“语音”>“电话”。

步骤3.在Supplementary Services（补充服务）下，从Paging Serv（寻呼服务）下拉列表中选择Yes（是）。

注意：默认值为Yes。

步骤4.在“多分页组参数”区域，在“组分页脚本”字段中输入包含以下值的字符串。

- 组播地址 — 这是侦听和接收页面的电话的组播IP地址。在本例中，224.168.168.168是使用的地址。

- 端口(Port) — 这是要在其上翻页的端口。您必须为每个寻呼组使用不同的端口。在本例中，使用端口34560。

- Name（可选） — xxxx是分页组的名称。用名称替换xxxx。名称最多可包含64个字符。在本例中，名称值设置为All。

- Num — yyy是用户为访问寻呼组而拨打的唯一号码。用数字替换yyy。该数字可以介于1024和32767之间。在本例中，num值设置为800。

- 侦听 — 指示电话是否侦听页面组。只有收听设置为“是”的前两个组会收听组页面。如果未定义该字段，则默认值为“否”。在本例中，该值设置为“是”。

步骤5.（可选）通过附加到配置字符串来添加分页组。例如：

此示例创建四个寻呼组：所有、A组、B组和C组。用户拨打500向所有电话发送页面，拨打501向配置为GroupA组一部分的电话发送页面，拨打502向配置为GroupB组一部分的电话发送页面，拨打503向配置为GroupC组一部分的电话发送页面。配置的电话接收指向组All和组A的页面。

步骤6.单击“提交所有更改”。

验证页面功能是否正常工作

注意：设备最多可以配置五个组，并最多侦听两个值为listen=yes的组。

步骤1.在电话上，拨打号码以访问寻呼组。

注意：在本例中，输入800。

步骤2.按“呼叫”软键。

步骤3.检验页面组上的电话是否振铃。

现在，您应该已在Cisco 7800或8800系列多平台电话上成功配置了组播寻呼。