目标

TR-069定义客户驻地设备广域网管理协议(CWMP)。 它描述自动配置服务器(ACS)与支持CWMP的一个或多个终端之间的交互。TR-069使“无接触”安装、新服务部署、固件维护和故障排除成为可能。在思科IP电话7800或8800系列多平台电话上配置TR-069可让设备与ACS通信并请求更新。它还允许ACS在部署新服务时立即联系电话。

本文旨在向您展示如何在思科IP电话7800系列或8800系列多平台电话上配置TR-069。它假设ACS上的TR-069设置已配置。要完成配置，需要提供以下详细信息：

- ACS用户名

- ACS密码

- ACS URL

- 连接请求用户名

- 连接请求密码

- （可选）备份ACS URL

- （可选）备份ACS用户名

- （可选）备份ACS密码

适用设备

- 7800 系列

- 8800 系列

软件版本

- 11.0.1

配置TR-069

步骤1.登录到电话的基于Web的实用程序，然后单击Admin Login > advanced。

步骤2.单击“语音”选项卡。

步骤3.单击TR-069子选项卡。

步骤4.在TR-069下，从Enable TR-069下拉列表中选择Yes。

注意：默认值为“否”。在本例中，选择“是”。

步骤5.在ACS URL字段中输入ACS URL。ACS URL由Internet服务提供商(ISP)提供。

注意：在本例中，输入www.cpeacs.com。

步骤6.在ACS Username字段中输入用户名。这是允许电话连接到ACS的用户名。

注意：在本例中，输入CPE1。

步骤7.在ACS Password字段中输入密码。这是允许电话连接到ACS的密码。

步骤8.在Connection Request Username字段中输入请求用户名。ACS将使用此命令对CPE进行身份验证。

注意：在本例中，输入CPEUser。

步骤9.在Connection Request Password字段中输入请求密码。ACS将使用此功能完成CPE的身份验证过程。

步骤10.（可选）在Periodic Inform Interval字段中输入通知间隔值。间隔值以秒为单位。它确定电话与ACS联系的间隔。

注意：默认值为20。在本例中，使用20。

第11步。（可选）验证Periodic Inform Enable是否设置为Yes。这允许电话定期与ACS通信。从Periodic Inform Enable下拉列表中选择选项可以更改此设置。

注意：默认值为Yes。

步骤12.（可选）从TR-069可跟踪性下拉列表中，选择是以激活TR-069事务处理可跟踪性。选择No以禁用该功能。

注意：默认值为No。

步骤13.（可选）从CWMP V1.2 Support下拉列表中，选择Yes以启用该功能。选择否停用。

注意：默认值为Yes。

步骤14.（可选）从TR-069 VoiceObject Init下拉列表中，选择Yes激活功能。选择否停用。

注意：默认值为Yes。

步骤15.（可选）从TR-069 DHCPOption Init下拉列表中，选择Yes以激活该功能。选择否停用。

注意：默认值为Yes。

步骤16.（可选）从TR-069 Fallback Support下拉列表中，选择Yes以启用该功能。选择否停用。

注意：默认值为No。

第17步。（可选）在BACKUP ACS URL字段中输入备份ACS URL。

注意：默认情况下，此字段留空。

第18步。（可选）在BACKUP ACS User字段中输入备份ACS用户名。

注意：默认情况下，此字段留空。

第19步。（可选）在BACKUP ACS Password字段中输入备份ACS密码。

注意：默认情况下，此字段留空。

步骤20.单击“提交所有更改”。

您现在应该已在IP电话上配置了TR-069。

验证TR-069是否工作

步骤1.使用Wireshark在电话上执行数据包捕获。

注意：在本示例中，电话正在发送封装在简单对象访问协议(SOAP)中的XML文件。

您刚刚确认TR-069配置正在工作。