目标

思科IP电话7800和8800系列多平台电话上的匿名呼叫阻止功能允许您过滤不显示其主叫方ID的来电。此功能通常用于自动拒绝特定呼叫。

本文旨在向您展示如何在思科IP电话7800或8800系列多平台电话上启用匿名呼叫阻止。

适用设备

- 7800 系列

- 8800 系列

软件版本

- 11.0.1

启用主叫方ID阻止

启用主叫方ID阻止有两种方法：

通过基于Web的实用程序

通过电话GUI

通过基于Web的实用程序

步骤1.登录到IP电话的基于Web的实用程序，然后单击Admin Login > Advanced。

步骤2.单击“语音”>“电话”。

步骤3.在Supplementary Services（补充服务）下，从Block ANC Serv（阻止ANC服务）下拉菜单中选择Yes（是）。

步骤4.单击“提交所有更改”。

现在，您应该已通过基于Web的实用程序成功启用电话上的主叫方ID阻止。

通过电话GUI

步骤1.按IP电话上的Applications按钮。

步骤2.使用导航群集按钮选择用户首 选项。

步骤3.（可选）在“密码”字段中输入电话的密码，然后按“登录”软键。

步骤4.选择“呼叫首选项”，然后按“选择”软键。

步骤5.使用导航群集按钮将Block Anonymous Call设置为On，然  后按Set软键，打开。

步骤6.按“应用程序”按钮退出。

您现在应该已通过GUI在电话上启用“主叫方ID阻止”。