简介

思科IP电话7800系列多平台电话基于与思科企业电话相同的硬件，但由于支持第三方呼叫控制(3PCC)，因此软件不同。 这些型号支持思科SPA电话的大多数功能，具有更新的ID和增强的用户体验。

经济高效的思科IP电话7800系列多平台电话是寻求高质量、功能齐全的互联网语音协议(VoIP)通信的小型到大型企业的理想之选。这些IP电话非常适合现在使用传统模拟或数字电话并希望升级到思科IP电话系统的客户，无论这些系统是部署在本地、云中还是混合配置中。它也是知识型员工以及管理、管理和执行人员的理想之选。它在共享工作空间环境中也非常有效。

注意：要比较Cisco IP电话7800系列，请单击此处。

产品功能

- 灵活的部署选项，采用Cisco Spark的现场、托管和云，以及第三方呼叫控制

- Cisco Expressway，用于远程工作人员单点登录访问，无虚拟专用网络(VPN)客户端

- 完全可编程的线路键

- 每线路多呼叫外观功能

- 用于线路键的三色LED

- 固定功能键，提供稳定的用户体验

- 音量控制切换，可轻松调节听筒、显示器扬声器和振铃器的分贝级

- 高分辨率灰阶显示屏和软键

- 会议、消息、目录键和双向导航

- 集成IEEE交换机，可降低桌面安装成本和杂乱无章

产品视图

前面板视图

前面板显示LED显示屏、听筒、可编程线路键、软键、数字键盘、导航和常见电话任务按钮，如目录、音量、静音、会议、转接、保留、应用、消息、免持话筒和头戴式耳机。

Cisco IP 电话 7811

注意：此型号有一个可编程线路键，没有头戴式耳机按钮。

思科IP电话7821和7841

注意：Cisco IP电话7821和Cisco IP电话7841的型号相似。唯一的区别是思科IP电话7821支持两个可编程线路键，而思科IP电话7841有四条线路。

Cisco IP 电话 7861

注：此型号有16个可编程线路键。

后面板视图

后面板显示许多端口，如48VDC、网络、接入、辅助、听筒和头戴式耳机；和电话座的插槽。还显示了用于充电的USB端口和按键扩展模块。

Cisco IP 电话 7811

思科IP电话7821和思科IP电话7841

Cisco IP 电话 7861

数据包内容

a)         b

c)         d

e)      f

g)                h

a)思科IP电话7811或

b)思科IP电话7821或

c)思科IP电话7841或

d)思科IP电话7861

d)以太网电缆

e)电话支架

f)听筒线

g)听筒

最低要求

- 支持PoE、PoE馈电器或交流电源适配器的交换机或路由器

- 支持Java的Web浏览器，用于基于Web的配置

默认设置

参数

默认值

用户名

思科

密码

思科

LAN IP 地址

由DHCP服务器分配

回退LAN IP

192.168.1.240

子网掩码

255.255.255.0

技术详细资料

这些LED和图标根据设备所处的状态指示设备的状态。

任务按钮

发出呼叫

拨号之前或之后摘机。

重拨号码

按重拨。

呼叫期间切换到听筒

拾起听筒。

呼叫期间切换到扬声器或头戴式耳机

按 或 ，然后挂断听筒。

静音和 取消静音 呼叫

按   钮。

查看呼叫历史记录

按>   呼叫历史记录。

保留并继续呼叫

按  将呼叫置于保留状态，然后再次按以继续呼叫。

将呼叫转接到新号码

按 ，输入号码，然后再按一次。

发出内部呼叫

按“对讲”按钮，然后根据需要输入数字。听到声音后说话。

开始标准会议呼叫

按， 拨打参加者，然后再次按按钮。

为来电静音振铃

按一次“Volume(音量)”按钮。

线路按键

红色，闪烁

远程线路保持。

红色，稳定

远程线路正在使用（共享线路或线路状态）

琥珀色，闪烁

来电或恢复呼叫。

琥珀色，稳定

使用中的隐私、单向对讲、免打扰(DND)活动或登录寻线组。

绿色，闪烁

保留呼叫

绿色，稳定

活动呼叫或双向内部呼叫。

软键

所有呼叫

列出所有未接、已拨和已接呼叫。

答案

应答来电。

应用

确认选择。

呼叫

发起呼叫。

回叫

当忙分机可用时，接收通知。

取消

取消操作或退出屏幕而不应用更改.

清除

所有值。

DELETE

删除条目。

删除呼叫

从呼叫历史记录中删除呼叫。

详细信息

在未接、已拨和已接呼叫记录中打开多方呼叫的详细信息。

拨号

拨打所选号码。

转移

将呼叫发送或重定向到语音邮件或预定电话号码。

编辑

修改突出显示的条目。

电话屏幕图标

摘机

挂机

已连接的呼叫

接入呼叫

未接呼叫

已接呼叫

已拨呼叫

呼叫保持/恢复呼叫

功能图标

留言等待

共享线路正在使用中

快速拨号线路

线路状态指示器监控的线路正在使用中

线路状态指示器监控的线路空闲

线路状态指示器监控的线路正在振铃

线路状态指示器监控的线路处于“免打扰”(DND)状态

相关内容

有关7800系列电话的详细信息，请查看以下链接：

- 通过Web浏览器命令升级思科IP电话7800和8800多平台系列的固件

- 思科技术谈话：升级7800和8800系列多平台电话(视频)上的固件

- 通过升级规则升级7800和8800系列多平台电话的固件

- 在Cisco MPP电话上配置用于快速拨号的可编程线路键

- 在思科IP电话7800系列或8800系列多平台电话上配置组播寻呼

- 在思科IP电话7800或8800系列多平台电话上访问语音邮件

- 在思科IP电话7800系列和8800系列多平台电话上通过BLF配置和监控同事线路

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座