目标

思科IP电话7800系列基于与思科企业电话相同的硬件，但由于支持第三方呼叫控制(3PCC)，因此其软件也不同。 这些型号支持SPA电话的大多数功能，包括更新的ID和增强的用户体验。

经济高效的思科IP电话7800系列是寻求高质量、功能齐全的互联网语音协议(VoIP)通信的小型到大型企业的理想之选。这些IP电话非常适合现在使用传统模拟或数字电话并希望升级到思科IP电话系统的客户，无论这些系统是部署在本地、云中，还是采用Cisco Spark Phone OS的混合配置。

本文提供了Cisco IP电话7800系列不同型号之间常见和独特功能的比较图。

适用设备

- Cisco IP 电话 7800 系列

对照图表

Cisco IP 电话 7800 系列

功能

CP-7811

CP-7821

CP-7841

CP-7861

屏幕

384 x 106像素防眩光图形

单色显示屏（3.28英寸/83.3毫米）

396 x 162像素，

防眩光图形单色显示器

白色背光（3.5英寸/89毫米）

396 x 162像素，

防眩光图形单色显示器

白色背光（3.5英寸/89毫米）

396 x 162像素，

防眩光图形单色显示器

白色背光（3.5英寸/89毫米）

触摸屏

无

无

无

无

以太网交换机

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100 Mbps

可编程线路键

1

2

4

16

可编程软键

4

4

4

4

固定功能密钥

11

11

11

11

通过Cisco Expressway在无VPN客户端的情况下进行移动远程访问

Yes

Yes

Yes

Yes

免提

Yes

Yes

Yes

Yes

免持话筒

是（窄带）

Yes

Yes

Yes

信令协议

SIP

SIP

SIP

SIP

802-3AF

Yes

Yes

Yes

Yes

头戴式耳机端口

无

Yes

Yes

Yes

第三方XML支持

—

—

—

—

USB充电

—

—

—

—

思科电源

—

—

—

—

DHCP

Yes

Yes

Yes

Yes

编解码器

G.711a/μ、G.722、G.729a、iLBC

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、G.722、

和互联网低比特率编解码器(iLBC)

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、G.722、

和互联网低比特率编解码器(iLBC)

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、G.722、

和互联网低比特率编解码器(iLBC)

802-1p/q

Yes

Yes

Yes

Yes

支持的思科呼叫控制平台

CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — 总线。版本：8.6.2HCS:9.1.2 Spark云：需要Spark Phone OS 11.0或更高版本

CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — 总线。版本：8.6.2HCS:9.1.2 Spark云：需要Spark Phone OS 11.0或更高版本

CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — 总线。版本：8.6.2HCS:9.1.2 Spark云：需要Spark Phone OS 11.0或更高版本

CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — 总线。版本：8.6.2HCS:9.1.2 Spark云：需要Spark Phone OS 11.0或更高版本

UC Manager加密支持

Yes

Yes

Yes

Yes

消息等待指示

Yes

Yes

Yes

Yes

EHS支持(AUX)

Yes

Yes

Yes

Yes

电子钩开关(EHS)支持（AUX和USB）

是（仅AUX）

是（仅AUX）

是（仅AUX）

是（仅AUX）

宽带音频

是（可购买宽带头戴式耳机）

Yes

Yes

Yes

POE分类

1

1

1

1

按键扩展模块(KEM)支持

—

—

—

—

外部音频端口

—

—

—

—

集成蓝牙

—

—

—

—