FindIT Discovery实用程序不再处于活动开发阶段。相反，请参阅FindIT Manager/Probe或最新的管理工具，Cisco Business Dashboard。

目标

Cisco FindIT网络发现实用程序允许用户轻松发现连接到网络的精选思科产品。这使用户能够快速连接到设备的用户界面，在该界面中可以查看和管理设备的配置。

本文档旨在说明如何安装和使用Cisco FindIT访问SG550XG和SG350XG系列托管交换机的配置实用程序。

有关通过FindIT进行网络发现和管理的完整演示，请观看以下视频：

正在加载……

适用设备

- SG550XG

- SG350XG

适用软件

- 查找IT

软件版本

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

- v2.02 - FindIT

目录

- 安装FindIT

- 启用FindIT

- 访问Web配置实用程序

通过FindIT发现和管理网络

安装FindIT

要安装FindIT，请在Web浏览器中键入www.cisco.com，然后单击“支持”。然后，在“下载”搜索栏中搜索“查找IT”。确保下载与操作系统兼容的最新版本的FindIT软件。在本教程中，我们使用软件v2.0.2用于Microsoft Windows操作系统。安装后，运行FindIT安装文件并按照安装向导中的步骤安装软件。

注意：在安装过程中，打开的Web浏览器将关闭；务必保存任何工作。

启用FindIT

安装FindIT后，单击Web浏览器的相应控制设置选项，在Web浏览器中启用FindIT扩展。然后，单击“FindIT”以启用边栏。然后，输入操作系统凭证。登录后，将显示边栏，显示网络中当前连接的设备的分层列表。将鼠标悬停在设备上将显示其型号、MAC地址和IP地址等详细信息。

注意：如果网络中的设备配置为堆栈，FindIT可以检测它们。将鼠标悬停在主交换机上，将设备类型显示为“交换机堆栈”，以及堆栈中的设备数量。

访问Web配置实用程序

要访问SG550XG或SG350XG可堆叠交换机的Web配置实用程序，请在Web浏览器的URL中输入设备的相应IP地址。您还可以使用FindIT快速轻松地连接到GUI，只需在侧栏内双击网络中检测到的设备即可。连接到交换机后，系统将提示您使用用户名和密码登录。登录交换机后，即可管理交换机配置。页面左侧是基本配置选项卡。在此，您可以选择所需的选项卡和子选项卡，以查看和管理设备功能和设置。

结论

Cisco FindIT是用户发现连接到其网络的精选思科设备并快速访问其Web配置实用程序页面的简便方法。Web配置实用程序页面提供用于配置和管理集成Web浏览器内设备上的设置的图形界面。