问题说明

2020年9月30日，思科自动软件分发(ASD)服务将停用思科S系列产品组合中某些旧产品使用的旧API版本。因此，这些产品将无法自动识别和应用固件更新。受影响的产品包括：

- Cisco FindIT网络发现实用程序2.0.4及更低版本

- Cisco RV130和RV130W VPN路由器，所有固件版本

- Cisco RV215W Wireless-N VPN路由器，所有固件版本

解决方法

对于FindIT网络发现实用程序，可以通过将该实用程序升级到版本2.0.5或更高版本来恢复ASD服务的使用。可以从Cisco软件中心手动下载2.0.5更新。单击此处访问URL。

RV130、RV130W和RV215W路由器平台已停止销售，不会进行更新以支持新的ASD API版本。这些平台的软件更新可以从思科软件中心手动下载，并使用管理图形用户界面(GUI)应用到设备。

软件更新适用于以下平台：

- RV215W

- RV130系列

- RV130W系列

有关停售和推荐更换产品的更多信息，请参阅停售公告。