目标

本文提供有关如何将FindIT Network Manager升级到2.0版的说明。

简介

Cisco FindIT网络管理提供的工具可帮助您使用Web浏览器轻松监控、管理和配置Cisco 100至500系列网络设备，如交换机、路由器和无线接入点(WAP)。FindIT Network Manager是一个分布式应用，由两个独立的组件或接口组成：一个管理器（称为FindIT Network Manager）和一个或多个探测器（称为FindIT Network Probe）。FindIT Network Manager & Probe为您的网络提供完整的网络管理解决方案，具有发现、监控和报告功能。这些信息还包括思科支持通知，如新固件的可用性、设备状态、网络设置更新，以及不再在保修期内或支持合同覆盖的任何已连接设备的列表。查看设备支持列表，了解Cisco FindIT Network Manager当前支持的硬件。

重要说明：从FindIT 1.1升级到FindIT 2.0时，必须先升级管理器，然后升级探测器。这样，在1.1到2.0的升级过程中，管理器可以下载探测的设备组、配置配置文件、资产、设备详细信息和凭证。

管理器在升级过程中控制来自探测的导入操作。管理器知道探测功能升级的唯一方法是从管理器用户界面(UI)执行升级。

适用软件

- FindIT网络管理器

- FindIT网络探测

软件版本

- 2.0 版

升级到版本2.0

步骤1.登录FindIT Network Manager的管理图形用户界面(GUI)。

注意：作为提醒，管理员的登录标语将显示要输入到浏览器栏的IP地址。

步骤2.当有可用的更新时，管理器将显示绿色云，标题中的关于图标（“i”符号）上带有向下箭头。单击i图标。

步骤3.选择Manager旁的单选按钮。单击Upgrade。管理器将下载并应用更新。

注意：还可以通过下载文件并从终端运行安装程序来手动升级管理器。有关详细信息，请参阅《管理指南》。

步骤4.在管理器升级完成后，您可以继续升级探测功能。此操作在与下图相同的FindIT Network Manager弹出窗口中完成。

注意：请勿登录探测以升级，因为数据将丢失。探测器弹出窗口将显示“FindIT Network Probe”。如果您看到此信息，请注销探测并返回到管理器。

步骤 5：单击以升级探测器时，系统将要求您确认要继续升级。确认后，您将看到以下消息：

如果单击Yes，配置配置文件和设备组将从探测功能导入到管理器中。导入的配置文件和组的名称将前缀为网络名称，以区分从不同探测功能导入的组。

单击Yes或Skip后，将创建一个升级作业，并且每个探测器都将更新到2.0版。

结论

您现在已成功将FindIT Network Manager解决方案更新到版本2.0。单击各个关于管理器图标的按钮并探测功能，以验证已安装的版本。