目标

本文的目的是介绍思科业务移动应用1.4版及更高版本中的新网站删除功能。

适用设备 |软件版本

- 思科企业移动应用 | 1.4

简介

在Cisco Business Mobile App 1.4版中，添加了一项新功能，允许您删除应用内的站点。

在移动应用版本1.4之前，删除站点的唯一方法是卸载并重新安装应用。卸载应用会删除所有数据，您需要重置并重新部署应用管理的所有网络。如果您有多个站点，则通常无法选择此选项。

现在，在Cisco Business Mobile App 1.4版及更高版本中，删除特定站点的选项可以让您轻松同时管理多个站点。

网站删除

第 1 步

在思科企业移动应用中，导航到All Sites(所有站点)菜单。

步骤 2

点击要删除的站点旁边的3点。在本例中，选择了分支机构。

步骤 3

选择 Delete。

步骤 4

单击“下一步”继续。

步骤 5

单击Confirm继续删除站点。

结论

你成功了！您已成功删除使用思科企业移动应用的站点。

想了解更多有关思科企业移动应用的文章？别看了！点击以下任意标签可直接进入该主题。好好享受！

概述             故障排除             设备管理             升级固件             重新启动设备             备份和恢复             调试日志             配置VLAN