目标

本文的目的是使用Cisco Business Dashboard(CBD)版本2.5.0查看一些高级无线配置选项。

适用设备 |软件版本

- 思科业务控制面板 |2.5.0

简介

CBD提供的工具可帮助您监控和管理思科企业网络中的设备。它可以自动发现您的网络，并允许您配置和监控所有支持的设备，如交换机、路由器和无线接入点。

CBD 2.5.0版增加了许多新选项，以帮助从控制面板本身控制无线网络。这包括能够配置通过CBD创建的SSID的应用可视性和本地分析。

您还可以通过创建配置文件并将其应用于接入点组(AP)，自定义RF优化设置、欺诈AP检测和干扰检测作为新Wireless Radio菜单的一部分。

最后，您可以通过进入设备的详细属性来逐个AP自定义某些无线电设置。

继续阅读以了解更多信息！

目录

- 无线 LAN

- 无线信号发射

- 无线电设置

无线 LAN

现在可以使用CBD为特定SSID启用应用可视性和本地分析设置。

如果在创建SSID时启用了这些设置，则所有具有SSID的CBW设备上都将启用这些设置。

访问此菜单：

第 1 步

登录您的CBD。

步骤 2

导航到网络配置>无线LAN。

步骤 3

您可以创建或编辑现有无线LAN配置文件。这是将无线网络部署到大量接入点的简单方法。要创建新配置文件，请点击加号图标。

步骤 4

配置配置文件名称、组织和设备组。

步骤 5

要添加WLAN，请点击无线LAN下的加号图标。

步骤 6

配置窗口中的字段。在Advanced Settings下，您可以为此SSID指定Application Visibility和Local Profiling设置。配置设置后，单击Save。

如果在创建SSID时启用了这些设置，则具有此SSID的所有CBW设备上都将启用这些设置。

无线信号发射

无线电是一个新菜单，可以在CBD 2.5.0用户界面中找到。要访问以下内容：

第 1 步

登录您的CBD，然后导航到网络配置>无线电。

步骤 2

点击加号图标添加配置文件。

步骤 3

在这里，您可以创建一个配置文件并配置设备组中的多个设备，以设置CBW AP的RF Optimization设置、Rogue Detection和Interferer Detection设置。

无线电设置

您可以更轻松地自定义无线电设置，包括每个设备的信道、功率电平以及启用或禁用。

第 1 步

转到CBD菜单中的Inventory。

步骤 2

从列表中选择一个设备，然后在用户中间阶段右侧单击More。

步骤 3

导航到无线LANs选项卡。

步骤 4

您将看到设备的当前无线电设置。要编辑特定无线电，请点击其旁边的铅笔图标。

步骤 5

编辑按钮将更改为“保存”图标。对无线电设置进行所需更改后，单击Save。

结论

就是这样！现在您已了解CBD 2.5.0中用于控制和管理无线网络的高级无线配置选项。