目标

本文的目的是介绍Cisco Business Dashboard 2.8.0版中的定位设备功能。

适用设备 | 软件版本

思科业务控制面板 | 2.8.0

简介

Cisco Business Dashboard是用于部署和维护思科业务设备的网络管理工具。CBD 2.8.0中的新功能是能够在支持的交换机、接入点和网状网扩展器上触发定位设备功能。包括：

- Sx250/350/550交换机

- CBS 220/250/350交换机

- Catalyst 1200/1300 交换机

- CBW接入点和网状网扩展器

“定位设备”功能将使目标设备上的LED闪烁60秒，这将帮助您从设备组中识别特定设备。

定位设备功能

第 1 步

使用用户名和密码登录您的思科业务控制面板。

步骤 2

在拓扑下，单击以选择设备。在本例中，已选择Catalyst 1300交换机。

步骤 3

在打开的面板中单击操作选项卡。

步骤 4

从列表中单击Locate Device选项。

步骤 5

在弹出窗口中，单击Ok进行确认。

步骤 6

交换机上的LED将闪烁60秒，以帮助识别网络中一组设备中的设备。成功定位设备后，您还会在用户界面上看到通知。

结论

现在您已经了解了CBD 2.8.0版上的定位设备功能以及如何在您的网络中使用该功能。