目标

本简要文章说明了将Ubuntu升级到Focal版本20.04的必要性，以及如何执行该任务。

适用设备 |固件版本

- 思科业务控制面板 |2.3.0

简介

思科业务控制面板(CBD)的早期版本使用Ubuntu（Xenial版本， 16.04）作为底层操作系统。

从CBD固件版本2.3.0开始，Ubuntu Focal版本20.04已添加对控制面板和探测软件的支持。适用于VMware、Virtualbox、Hyper-V和AWS AMI for CBD 2.3.0的可部署虚拟机(VM)将使用Ubuntu 20.04。

CBD 2.3.0除了当前支持的Ubuntu 16.04操作系统（截至2021年5月）外，还将支持Ubuntu 20.04用于底层操作系统（适用于可部署的虚拟机和裸机安装）。

在不久的将来的某个时候，将放弃对Ubuntu 16.04（Xenial版本）的支持。最终结果是，如果在某个时候将Ubuntu 16.04用作底层操作系统，则需要将部署迁移到Ubuntu 20.04。仪表板和探测功能将有单独的裸机安装程序。

要迁移至最新版本，您需要备份当前部署并将其恢复到运行Ubuntu 20.04的新控制面板。

这不适用于具有直接管理的嵌入式交换机探测或设备。

备份现有控制面板

我们先备份您当前的部署。

第 1 步

导航至System > Backup。

步骤 2

输入密码以加密备份。选择备份和下载以启动备份。

步骤 3

系统将显示备份状态窗口，并显示备份进度。

步骤 4

备份完成后，将显示一个窗口，允许您选择备份文件的保存位置。如果需要，可以更改文件名，但请务必将其另存为.bin文件。

恢复现有控制面板

下一节将介绍将备份还原到现有控制面板的步骤。

第 1 步

导航至系统>恢复。

步骤 2

输入用于加密备份集的密码，然后单击“上传和恢复”以启动恢复过程。

步骤 3

系统将显示弹出窗口。在此，您可以拖放备份文件，或单击框中的以浏览到备份文件。选中文件后，单击“恢复”按钮。

步骤 4

系统将显示恢复状态窗口，其中显示恢复进度。恢复进度达到100%后，单击Close按钮。

确认

如果要查看已部署的控制面板或探测功能的Ubuntu版本，可以通过命令行界面(CLI)命令获取此信息。通过控制台或安全外壳(SSH)连接访问CLI，并发出命令lsb_release -a。

在本例中，您看到控制台运行Ubuntu 20.04。

结论

你拿着，你应该可以走了！