目标

本简要文章说明登录Web用户界面(UI)进行管理时，需要选择cisco以外的用户名。

适用设备 |固件版本

- 思科业务控制面板 |2.3.0

交易如下

根据安全开发生命周期方法(CSDL),思科不再是有效用户名。实施这一新标准是为了减少其作为操作系统中的漏洞。

默认登录凭证仍将使用用户名cisco和口令cisco开箱即用。执行首次登录后，系统将提示您选择新用户名和新密码。这适用于新安装。在就地升级中不实施用户名更改。

如果您尝试将cisco用作您的用户名，您会收到有关此新标准的一些提醒。选择其他用户名，无论您做什么，不要忘记！

请随时将cisco保留为控制台访问的用户名，因为该访问方法不会受到影响。

结论

就是这样，只需一小步就能让你上路。