目标

思科业务控制面板提供的工具可帮助您使用网络浏览器轻松监控、管理和配置Cisco 100至500系列网络设备，如交换机、路由器、无线接入点(WAP)和思科业务无线设备。它还会通知您有关设备和思科支持的通知，如新固件的可用性、设备状态、网络设置更新以及不再在保修期内或支持合同覆盖的任何已连接设备。

思科业务控制面板的“日志记录设置”页面控制平台将由不同软件模块在日志文件中保留哪些信息。此信息对于支持工程师使用思科业务控制面板诊断问题非常重要，这有助于他们排除故障并提供适当设置。

本文提供有关如何管理思科业务控制面板上的日志设置的说明。

适用设备 |软件版本

- 思科业务控制面板 | 2.2

在思科业务控制面板上管理日志设置

在思科业务控制面板上配置日志记录设置

第 1 步

- 登录思科业务控制面板管理用户界面。

- 单击菜单按钮。

- 选择系统。

- 选择Log Settings。

步骤 2

为每个设置选择一个单选按钮。选项有：

- 错误 — 仅错误级别消息。

- 警告 — 警告和错误。

- 信息 — 信息性消息及以上信息。这是默认设置。

- 调试 — 所有消息，包括低级调试消息。

步骤 3

选择所有设置后，单击保存。

步骤 4

（可选）要将选项恢复为默认日志记录设置，请单击重置。

步骤 5

要下载日志文件，请单击“下载日志文件”。

步骤 6

默认情况下，文件作为.gz文件发送到“下载”文件夹。此文件需要解压。

步骤 7

右键单击并选择要使用的解压缩应用。在本例中，使用了7-Zip。选择以将文件解压到所选位置。如有必要，请重复此步骤。

步骤 8

右键单击文件并选择文本文件读取器。在本例中，我们使用Notepad++编辑。

现在，您应该已成功配置思科业务控制面板上的日志记录设置。继续查看日志！