目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

图解

从BIOS配31002Emulex LPE2 HBA

MDS分区示例

验证

简介

本文档介绍通过连接到存储阵列的SAN交换机将Emulex LPE31002 HBA配置为从SAN引导的过程。

先决条件

要求

在尝试此配置之前，请确保满足以下要求：

- 在MDS交换机中启用NPIV功能

- 存储阵列上配置的LUN掩蔽

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- MDS 9148S，固件9.3(2)

- UCS C220 M7SX，固件4.3(6a.0.0312251839)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

图解

设置拓扑

从BIOS配31002Emulex LPE2 HBA

- 重新启动服务器并按F2进入BIOS设置程序。

按F2进入BIOS设置

- 导航到Advanced并选择Emulex LPe31992 HBA。每个端口的全球通用端口名称显示在右上角。

选择Emulex HBA

- 在配置设置中，选择从SAN引导选项和启用。

启用从SAN引导选项

- 选择Scan for Fibre Devices。在此选项中，您可以检查物理链路连接是否为up状态。

扫描光纤设备

- 如果尚未配置分区，将显示No Targets Found消息。  在下一部分中，有一个在Cisco MDS上的分区配置示例可供参考。

Link UP — 无目标

- 如果SAN交换机中已配置分区，则列出存储目标。

找到目标

- 按F10或导航到Save & Exit，然后按Save Changes and Reset。

保存更改和电源周期

- 服务器启动时，会列出存储目标。

存储路径

MDS分区示例

在本示例中，MDS设置配置为高可用性模式。

注意：如果您需要有关MDS设备中的分区配置的更多详细信息，请参阅配置区域和区域集。

- MDS 1

- Emulex HBA端口0 WWPN:10:00:70:b7:e4:11:47:61 VSAN 100

- 存储阵列端口FC1 wwpn:56:c9:ce:90:cd:93:ff:05 VSAN 100

- 存储阵列端口FC2 wwpn:56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a VSAN 100

- MDS 2

- Emulex HBA端口1 WWPN:10:00:70:b7:e4:11:47:60 VSAN 200

- 存储阵列端口FC1 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 VSAN 200

- 存储阵列端口FC2 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06 VSAN 200

- 两个MDS交换机上Emulex HBA端口的接口配置。

interface fc1/25

switchport mode F

switchport description "EMULEX - C220M7 PORT X"

switchport trunk mode off

port-license acquire

no shutdown

- 在MDS交换机1上创建区域。

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPA_FC1 vsan 100

member pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:61

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPB_FC2 vsan 100

member pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:61

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

- 在MDS交换机1上创建区域集。

zoneset name EMULEX_HBA vsan 100

member UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPA_FC1

member UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPB_FC2

- MDS 1上的区域集激活。

zoneset activate name EMULEX_HBA vsan 100

- 在MDS交换机2上创建区域。

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPA_FC2 vsan 200

member pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:60

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPB_FC1 vsan 200

member pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:60

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09

- 在MDS交换机2上创建区域集。

zoneset name EMULEX_HBA vsan 200

member UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPA_FC2

member UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPB_FC1

- MDS交换机2上的区域集激活。

zoneset activate name EMULEX_HBA vsan 200

验证

验证HBA和存储阵列是否已成功登录到交换矩阵。打开与MDS交换机的ssh会话，并使用show flogi database命令验证wwpn:

MDS-01# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25 100 0x162f00 10:00:70:b7:e4:11:47:61 20:00:70:b7:e4:11:47:61

fc1/47 100 0x160100 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

fc1/48 100 0x160400 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

MDS-02# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25 200 0x742800 10:00:70:b7:e4:11:47:60 20:00:70:b7:e4:11:47:60

fc1/47 200 0x740200 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

fc1/48 200 0x740300 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

使用show zoneset active命令检验所有wwpn是否都分配了有效的fcid并且处于活动状态（使用星号*符号）

MDS-01# show zoneset active

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPA_FC1 vsan 100

* fcid 0x162f00 [pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:61]

* fcid 0x160100 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05]

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPB_FC2 vsan 100

* fcid 0x162f00 [pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:61]

* fcid 0x160400 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a]

MDS-02# show zoneset active

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPB_FC1 vsan 200

* fcid 0x742800 [pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:60]

* fcid 0x740200 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09]

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPA_FC2 vsan 200

* fcid 0x742800 [pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:60]

* fcid 0x740300 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06]