目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

添加 VLAN

步骤1.将VLAN添加到域配置文件

步骤2.将VLAN添加到服务器配置文件

删除 VLAN

步骤1.从服务器配置文件中删除VLAN

步骤2.从域配置文件中删除VLAN

验证

简介

本文档介绍在Intersight管理模式(IMM)中添加和删除VLAN的正确方法。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- UCS和IMM知识

- 网络概念

- 分离的第2层基础

在尝试此配置之前，请确保满足以下要求：

- VLAN ID

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- UCS-FI-6454，固件4.3(4b)

- UCSX-215C-M8，固件5.3(0.240016)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

要添加或删除VLAN，您需要修改服务器和域配置文件配置，涉及的策略包括：

- VLAN策略

- LAN连接策略

- 以太网网络组策略

- 组播策略

配置

添加 VLAN

步骤1.将VLAN添加到域配置文件

- 导航到Profiles> UCS Domain Profiles，并选择分配给Fabric Interconnect的Domain Profile，其中需要添加VLAN。

选择UCS域配置文件，然后选择分配到交换矩阵互联的域配置文件

- 导航到VLAN和VSAN配置。

- 选择编辑VLAN策略。

选择编辑VLAN策略

- 添加所需的VLAN。在前缀中，可以输入标识VLAN的前缀。本示例使用VLAN 200和VLAN 300。

- 选择组播策略。

注意：如果您在上行链路（不连续第2层）中配置了以太网网络组策略，则还必须在此添加VLAN并禁用Auto Allow On Uplinks选项。否则，您可以保持启用状态。有关分离第2层的详细信息，请参阅此文档。

添加 VLAN

- 保存更改。

- 导航到Profiles> UCS Domain Profiles，并重新部署Domain Profile。

注：添加或删除VLAN后部署域配置文件不会中断现有VLAN上的流量。

重新部署域配置文件

步骤2.将VLAN添加到服务器配置文件

- 导航到Profiles> UCS Server Profiles，然后选择分配给要向其添加VLAN的服务器的Service Profile。

选择服务器配置文件

- 在LAN连接策略中选择edit。

- 在LAN连接策略中，从vNIC中选择以太网网络组策略。

编辑LAN连接策略

选择以太网网络组策略

- 选择操作，然后编辑。

编辑以太网网络组策略

- 添加所需的VLAN。本示例使用VLAN 200和VLAN 300。

添加 VLAN

- 添加VLAN后，保存更改。

保存更改

注意：服务配置文件的部署和激活会导致重新启动和中断。

- 导航到Profiles> UCS Server Profiles，然后重新部署服务器配置文件。

删除 VLAN

步骤1.从服务器配置文件中删除VLAN

- 导航到Profiles> UCS Server Profiles，然后选择分配给服务器的Server Profile。

- 在LAN连接策略中选择Edit。

- 在LAN连接策略中，从vNIC中选择以太网网络组策略。

- 选择操作，然后编辑。

- 删除所需的VLAN。本示例使用VLAN 200和VLAN 300。

删除 VLAN

- 删除VLAN后，保存更改。

警告：服务配置文件的部署和激活会导致重新启动和中断。

- 导航到Profiles> UCS Server Profiles，然后重新部署服务器配置文件。

步骤2.从域配置文件中删除VLAN

- 导航到Profiles> UCS Domain Profiles，然后选择分配给需要删除VLAN的交换矩阵互联的Domain Profile。

- 导航到VLAN和VSAN配置。

- 选择edit VLAN policy。

- 删除所需的VLAN。本示例使用VLAN 200和VLAN 300。

注意：如果您在上行链路（不连续第2层）中配置了以太网网络组策略，则还必须删除其中的VLAN。有关分离第2层的详细信息，请参阅此文档。

删除 VLAN

- 删除VLAN后，保存更改。

- 导航到Profiles> UCS Domain Profiles，并重新部署Domain Profile。

注意：添加或删除VLAN后部署域配置文件不会中断现有VLAN上的流量。

重新部署域配置文件

验证

要验证是否已应用VLAN更改，请打开到交换矩阵互联的ssh会话，并验证上行链路接口上的配置。示例：

FI-6454-A# connect nxos

FI-6454-A(nx-os)# show running-config int eth1/15

interface Ethernet1/15

description Uplink PC Member

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,69-70,72,470,480

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown