目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

创建引导顺序策略

服务配置文件- vHBA

验证

故障排除

Windows安装

相关信息

简介

本文档介绍如何在由Unified Computing System Manager (UCSM)管理的服务器中配置从存储区域网络(SAN)引导。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- SAN拓扑

- UCSM

- UCS服务配置文件

使用的组件

- Cisco UCS 6454交换矩阵互联；固件版本4.2.3h

- Cisco UCS B200 M5；固件版本4.2.3h

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

从SAN启动功能允许服务器启动安装在基于SAN的外部存储上的操作系统(OS)，而不是本地磁盘，它是当前非常常见的解决方案。

如果将服务配置文件从一个服务器移动到另一个服务器，则从SAN引导，新服务器会从完全相同的操作系统映像引导。

在尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 虚拟存储区域网络(VSAN) ID

- 发起方和目标方的全球端口名称(WWPN)

- 逻辑单元号(LUN) ID

配置

创建引导顺序策略

步骤1:导航到Servers > Policies > Boot Policies并单击Add以创建新的引导策略。

第二步：为您的策略命名，并根据要求选中复选框。

第三步：扩展vHBA并选择Add SAN Boot选项。

注意：如果需要，请选中Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name复选框。

- 如果选中，Cisco UCS Manager将显示配置错误，并报告引导顺序表中列出的一个或多个vNIC、vHBA或iSCSI vNIC是否与服务配置文件中的服务器配置匹配。

- 如果未选中，则Cisco UCS Manager使用服务配置文件中的服务器配置中的vNIC、vHBA或iSCSI vNIC（适用于引导选项）。它不报告引导策略中指定的vNIC、vHBA或iSCSI vNIC是否与服务配置文件中的服务器配置匹配。

第四步：为vHBA命名，并选择它是针对主、辅助还是任意。Click OK.

第五步：选择Add SAN Boot Target。

第六步：它将显示一个包含引导目标LUN ID和WWPN的窗口。确保输入存储的WWPN和正确的LUN ID。

第 7 步（可选）：添加第二个SAN引导并重复过程。

第 8 步（可选）：添加CD/DVD选项以通过虚拟KVM安装ISO。

步骤 9单击Ok 保存策略。

服务配置文件- vHBA

步骤1:导航到您的服务配置文件>存储> vHBA。添加一个全球通用节点名称(WWNN)，静态或从池中。

第二步：添加vHBA，为其命名，并分配全球端口名称（静态或来自池）。

注意：使用“强制vNIC/vHBA/iSCSI名称”选项时，请确保以与引导顺序中配置相同的方式写入vHBA。

第三步：根据需要，使用您的vHBA模板或使用Fabric ID、vSAN等手动配置vHBA。点击确定保存。

第 4 步（可选）：根据需要或在引导策略中配置添加更多vHBA。

验证

当服务器启动时，屏幕上将显示带有目标WWPN的图例。如果发生这种情况，说明您所做的配置是正确的。

故障排除

步骤1:重新启动服务器并按F6键以访问“Boot Menu（引导菜单）”。这会中断初始化，并且允许您连接到适配器和键入命令以检查连接。

第二步：打开与任何交换矩阵互联IP地址的SSH会话，并执行下列命令。

#connect adapter x/y/z   >>>where x=chassis, y=server, z=adapter

#connect

#attach-fls

#lunlist

For example:

FI-A#connect adapter 1/5/1

adapter 1/5/1 # connect

adapter 1/5/1 (top):1# attach-fls

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

• PLOGI Sessions

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 556:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

vnic : 15 lifid: 5

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

如果fc_id为0x0000（如本示例所示），请检查存储阵列中光纤交换和LUN屏蔽中的分区配置。

确保启动器的WWPN配置正确。

经过校正和验证，得到以下结果：

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x160400

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

vnic : 15 lifid: 5

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x740200

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06

如果您看到此输出，并且服务器仍然无法启动，则很可能是您的存储中未安装任何内容，您必须映射ISO并安装操作系统。

Windows安装

首次安装Windows时，请考虑以下几点。

- 确保使用正确的驱动程序版本来查看安装操作系统的存储。

安装Windows时可能会遇到此错误：

配置多个SAN引导目标时，可能会发生此错误。

- 禁用服务器中的多路径。仅保留一条到达远程存储的路径。

- 在Equipment选项卡下导航到您的服务器。展开它并查找您的HBA。

- 禁用您的HBA，使其仅保留一个活动HBA。单击位于“Actions”菜单中的Disable按钮。

- 验证分区已正确配置且未指向多个目标。

- 如果问题仍然存在，请修改分区以仅保留一个SAN目标。

注意：安装完成后，请重新启用HBA并相应地配置分区。

验证服务器是否按预期从SAN启动。

相关信息

- 排除SAN启动和SAN连接故障

- 技术支持和文档 - Cisco Systems